목표

ARP(Address Resolution Protocol)는 스위치에 직접 연결된 모든 디바이스를 추적하는 데 사용됩니다. 스위치는 스위치에 연결된 각 디바이스의 IP 주소와 MAC 주소가 있는 ARP 테이블을 유지합니다. 패킷이 특정 디바이스로 라우팅되어야 하는 경우 스위치는 ARP 테이블에서 디바이스의 IP 주소를 조회하여 대상 디바이스의 MAC 주소를 얻습니다. ARP 테이블은 연결된 여러 디바이스에 대한 유용한 정보를 제공합니다. 스위치가 디바이스의 연결 여부를 확인할 수 없는 경우 ARP 테이블을 통해 이 문제를 확인할 수 있습니다. 또한 ARP 테이블에 디바이스를 수동으로 추가할 수 있습니다. 그러면 어떤 디바이스가 ARP 테이블에 속하는지 계속 추적할 수 있으므로 네트워크에 대한 보안이 강화됩니다.

이 문서에서는 ARP를 구성하는 방법과 200/300 Series Managed Switch에서 ARP 테이블을 보고 디바이스를 추가하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

- SF/SG 200 및 SF/SG 300 시리즈

소프트웨어 버전

- 1.3.0.62

ARP 컨피그레이션

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 IP Configuration(IP 컨피그레이션) > ARP를 선택합니다. ARP 페이지가 열립니다.

2단계. ARP Entry Age Out 필드에 주소가 ARP 테이블에 남아 있는 시간(초)을 입력합니다. 이 시간 이후에는 항목이 ARP 테이블에서 자동으로 제거됩니다.

3단계. Clear ARP Table Entries(ARP 테이블 항목 지우기) 필드에서 다음 중 하나를 클릭합니다.

- 모두 — ARP 테이블에서 동적 및 정적 항목을 삭제합니다.

- 동적 — ARP 테이블의 동적 항목만 삭제합니다.

- 고정 — ARP 테이블의 고정 항목만 삭제합니다.

- Normal Aged Out — ARP 항목 시간 초과 시간에 따라 동적 항목을 삭제합니다.

4단계. 적용을 클릭합니다.

ARP 테이블

이 섹션에서는 ARP 테이블과 여기에 항목을 추가하는 방법에 대해 설명합니다.

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 IP Configuration(IP 컨피그레이션) > ARP를 선택합니다. ARP 페이지가 열립니다.

ARP Table(ARP 표)에서 스위치가 액세스할 수 있는 디바이스에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 다음 네 가지 매개변수가 있습니다.

- Interface — 디바이스가 연결된 인터페이스의 유형을 표시합니다.

- IP Address — 디바이스의 현재 IP 주소를 표시합니다.

- MAC Address — 디바이스의 MAC 주소를 표시합니다.

- Status — 디바이스가 동적 또는 고정 주소로 ARP 테이블에 추가되었는지 여부를 표시합니다.

참고: ARP 테이블에 항목을 추가하려면 하위 섹션 항목 추가를 참조하십시오. ARP 테이블의 항목을 수정하려면 항목 편집 하위 섹션을 참조하십시오.

항목 추가

1단계. ARP 테이블에 항목을 추가하려면 Add(추가)를 클릭합니다. Add ARP 창이 나타납니다.

2단계. Interface(인터페이스) 필드에서 다음 중 하나를 클릭합니다.

- 포트 — 이 옵션을 사용하면 특정 포트를 선택할 수 있습니다. 포트 드롭다운 목록에서 원하는 포트를 선택합니다.

- LAG — 이 옵션을 사용하면 특정 LAG(링크 집계 그룹)를 선택할 수 있습니다. LAG 드롭다운 목록에서 원하는 LAG를 선택합니다.

- VLAN — 이 옵션을 사용하면 특정 VLAN(Virtual Local Area Network)을 선택할 수 있습니다. VLAN 드롭다운 목록에서 원하는 VLAN을 선택합니다.

참고: Interface(인터페이스) 필드에 표시되는 옵션은 레이어 3 모드가 활성화된 스위치에만 해당됩니다. 레이어 2 기능만 있는 스위치의 경우 인터페이스 필드는 항상 기본 관리 VLAN에 할당됩니다.

3단계. IP Address 필드에 ARP 테이블에 추가할 디바이스의 IP 주소를 입력합니다.

4단계. ARP 테이블에 추가할 디바이스의 MAC 주소를 MAC Address 필드에 입력합니다.

5단계. Apply(적용)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.

ARP 항목 수정

이 섹션에서는 200/300 Series Managed Switches에서 특정 ARP 항목의 속성을 편집하는 방법에 대해 설명합니다.

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 IP Configuration(IP 컨피그레이션) > ARP를 선택합니다. ARP 페이지가 열립니다.

2단계. ARP Table(ARP 테이블) 섹션에서 편집할 ARP 항목의 확인란을 선택한 다음 Edit(수정)를 클릭합니다. Edit ARP 창이 나타납니다.

3단계. IP Address(IP 주소) 드롭다운 목록에서 디바이스에 사용 가능한 IP 주소를 선택합니다.

4단계. 동적 IP 주소를 사용 중인 경우 Status 필드에서 Dynamic을 클릭합니다. 그렇지 않은 경우 고정 IP 주소로 항목이 추가되면 Static을 클릭합니다.

5단계. Apply(적용)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.

6단계. ARP 항목을 삭제하려면(선택 사항) 삭제할 ARP 항목의 확인란을 선택하고 Delete를 클릭합니다.