목표

SNMP(Simple Network Management Protocol)는 IP 네트워크에서 디바이스를 관리하는 데 사용되는 인터넷 표준 프로토콜입니다. SNMP 메시지는 관리되는 객체에 대한 정보를 검사하고 전달하는 데 사용됩니다. SNMP는 MIB(Management Information Base)를 사용하여 OID(object identifier)를 포함하는 계층 구조 또는 트리 구조 네임스페이스에 사용 가능한 객체를 저장합니다. OID는 SNMP를 통해 읽거나 설정할 수 있는 MIB 계층 구조에서 정보를 식별합니다.

SNMP 보기는 MIB 개체 정보를 통한 SNMP 사용자의 쓰기, 읽기 및 알림 권한을 제어하기 위해 SNMP 액세스 그룹에 할당할 수 있는 MIB 개체의 하위 집합입니다. 보기는 MIB 하위 트리 컬렉션에 대한 사용자 정의 레이블입니다. 각 하위 트리 ID는 관련 하위 트리 루트의 OID로 정의됩니다. 잘 알려진 이름을 사용하여 원하는 하위 트리의 루트를 지정하거나 OID를 입력할 수 있습니다.

이 문서에서는 모든 Cisco Small Business 스위치의 모델 객체 식별자 목록을 제공합니다.

적용 가능한 장치

- Sx200 시리즈

- Sx220 시리즈

- Sx250 시리즈

- Sx300 시리즈

- Sx350 시리즈

- SG350X 시리즈

- Sx500 시리즈

- Sx550X 시리즈

소프트웨어 버전

- 1.1.1.2 — Sx220

- 1.4.7.05 — Sx200, Sx300, Sx500

- 2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Cisco Small Business 스위치 모델 OID

다음은 Cisco Small Business 스위치의 OID입니다.

- Sx200 시리즈

- Sx220 시리즈

- Sx250 시리즈

- Sx300 시리즈

- Sx350 시리즈

- SG350X 시리즈

- Sx500 시리즈

- Sx550X 시리즈

참고: 개인 객체 ID는 다음 아래에 배치됩니다. enterprise(1).cisco(9).otherEnterprises(6).ciscosb(1).switch001(101).

Sx200 Series 스위치

모델 이름

설명

개체 ID

SG200-18

16GE 포트 + 2GE 특수 목적 콤보 포트

9.6.1.88.18.1

SG200-26

24GE 포트 + 2GE 특수 용도 콤보 포트

9.6.1.88.26.1

SG200-26P

24GE 포트 + 2GE 특수 용도 콤보 포트

9.6.1.88.26.2

SG200-50

48GE 포트 + 2GE 특수 목적 콤보 포트

9.6.1.88.50.1

SG200-50P

48GE 포트 + 2GE 특수 목적 콤보 포트

9.6.1.88.50.2

SF200-24

FE 포트 24개 + GE 특수 용도 콤보 포트 2개

9.6.1.87.24.1

SF200-24P

FE 포트 24개 + GE 특수 용도 콤보 포트 2개

9.6.1.87.24.2

SF200-48

FE 포트 48개 + GE 특수 용도 콤보 포트 2개

9.6.1.87.48.1

SF200-48P

FE1-FE48, GE1-GE4. FE 포트 48개 + GE 특수 목적 콤보 포트 2개

9.6.1.87.48.2

SG200-10FP

10-Port Gigabit PoE Smart Switch

9.6.1.88.10.3

SF200-24FP

24포트 10/100 PoE 스마트 스위치

9.6.1.88.24.3

SG200-26FP

26포트 기가비트 PoE 스마트 스위치

9.6.1.88.26.3

SG200-50FP

50포트 기가비트 PoE 스마트 스위치

9.6.1.88.50.3

Sx220 Series 스위치

모델 이름

설명

개체 ID

SF220-24

SF220-24 24-Port 10 100 Smart Plus Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.24.1

SF220-24P

SF220-24P 24-Port 10 100 PoE Smart Plus Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.24.2

SF220-48

SF220-48 48-Port 10 100 Smart Plus Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.48.1

SF220-48P

SF220-48P 48-Port 10 100 PoE Smart Plus Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.48.2

SG220-26

SG220-26 26-Port Gigabit Smart Plus Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.26.1

SG220-26P

SG220-26P 26-Port Gigabit PoE Smart Plus Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.26.2

SG220-50

SG220-50 50-Port Gigabit Smart Plus Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.50.1

SG220-50P

SG220-50P 50-Port Gigabit PoE Smart Plus Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.50.2

SG220-28

SG220-28 28-Port Gigabit Smart Plus Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.28.5

SG220-28MP

SG220-28MP 28-Port Gigabit PoE Smart Plus Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.28.3

SG220-52

SG220-52 52-Port Gigabit Smart Plus Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.52.5

Sx250 Series 스위치

모델 이름

설명

개체 ID

SF250-48

SF250-48 48-Port 10/100 Smart Switch

9.6.1.98.24.1

SF250-48HP

SF250-48HP 48-Port 10/100 PoE Smart Switch

9.6.1.98.24.4

SG250-10P

SG250-10P 8-Port Gigabit PoE Smart Switch

9.6.1.97.10.5

SG250-26

SG250-26 26-Port Gigabit Smart Switch

9.6.1.97.26.1

SG250-26HP

SG250-26HP 26-Port Gigabit PoE Smart Switch

9.6.1.97.26.4

SG250-26P

SG250-26P 26-Port Gigabit PoE Smart Switch

9.6.1.97.26.5

Sx300 Series 스위치

모델 이름

설명

개체 ID

SG300-10

GE 포트 8개, 특수 용도 콤보 포트 2개(GE/SFP)

9.6.1.83.10.1

SG300-10MP

GE 포트 8개, 특수 용도 콤보 포트 2개(GE/SFP)

9.6.1.83.10.3

SG300-10P

GE 포트 8개, 특수 용도 콤보 포트 2개(GE/SFP)

9.6.1.83.10.2

SG300-20

GE 포트 16개, 특수 목적 포트 4개 - 업링크 2개, 콤보 포트 2개

9.6.1.83.20.1

SG300-28

GE 포트 24개, 특수 목적 포트 4개 - 업링크 2개, 콤보 포트 2개

9.6.1.83.28.1

SG300-28P

GE 포트 24개, 특수 목적 포트 4개 - 업링크 2개, 콤보 포트 2개

9.6.1.83.28.2

SG300-52

GE 포트 48개, 특수 목적 포트 4개 - 업링크 2개, 콤보 포트 2개

9.6.1.83.52.1

SF300-08

FE 포트 8개.

9.6.1.82.08.4

SF302-08

FE 포트 8개 + GE 포트 2개

9.6.1.82.08.1

SF302-08MP

FE 포트 8개 + GE 포트 2개

9.6.1.82.08.3

SF302-08P

FE 포트 8개 + GE 포트 2개

9.6.1.82.08.2

SF300-24

FE 포트 24개와 GE 특수 용도 포트 4개 - 업링크 2개, 콤보 포트 2개

9.6.1.82.24.1

SF300-24P

FE 포트 24개와 GE 특수 용도 포트 4개 - 업링크 2개, 콤보 포트 2개

9.6.1.82.24.2

SF300-48

FE 포트 48개 + GE 특수 목적 포트 4개 - 업링크 2개 및 콤보 포트 2개

9.6.1.82.48.1

SF300-48P

FE 포트 48개 + GE 특수 목적 포트 4개 - 업링크 2개 및 콤보 포트 2개

9.6.1.82.48.2

SG300-52P

52-Port Gigabit PoE Managed Switch

9.6.1.83.52.2

SG300-52MP

52-Port Gigabit PoE Managed Switch

9.6.1.83.52.3

SG300-10SFP

10-Port Gigabit Managed SFP Switch

9.6.1.83.10.5

ESW2-350G- 52

52-Port Gigabit Managed Switch

9.6.1.86.52.1

ESW2-350G- 52DC

52-Port Gigabit Managed Switch

9.6.1.86.52.6

SF300-24MP

24포트 10/100 PoE 관리 스위치

9.6.1.82.24.3

SG300-28MP

28포트 기가비트 PoE 관리 스위치

9.6.1.83.28.3

SF302-08P

FE 포트 8개 + GE 포트 2개

9.6.1.82.08.2

SF302-08PP

8포트 10/100 PoE 관리 스위치

9.6.1.82.08.2

SF302-08MPP

8포트 10/100 PoE 관리 스위치

9.6.1.82.08.3

SG300-10PP

8포트 10/100 PoE 관리 스위치

9.6.1.83.10.2

SF300-24PP

8포트 10/100 PoE 관리 스위치

9.6.1.82.24.1

SG300-28PP

10-Port Gigabit PoE Managed Switch

9.6.1.83.28.2

SF300-24PP

24포트 10/100 PoE 관리 스위치

9.6.1.82.24.1

SG300-28PP

28포트 기가비트 PoE 관리 스위치

9.6.1.83.28.2

SF300-48PP

48포트 10/100 PoE 관리 스위치

9.6.1.82.48.2

SG300-28SFP

28포트 기가비트 관리형 SFP 스위치

9.6.1.83.28.5

Sx350 Series 스위치

모델 이름

설명

개체 ID

SF350-48

SF350-48 48-Port 10/100 Managed Switch

9.6.1.96.48.1

SF350-48P

SF350-48P 48-Port 10/100 PoE Managed Switch

9.6.1.96.48.5

SF350-48MP

SF350-48MP 48-Port 10/100 PoE Managed Switch

9.6.1.96.48.6

SG350XG-24F

SG350XG-24F 24-Port 10G SFP+ Stackable Managed Switch

9.6.1.91.24.8

SG350XG-24T

SG350XG-24T 24-Port 10GBase-T Stackable Managed Switch

9.6.1.91.24.9

SG350XG-48T

SG350XG-48T 48-Port 10Gbase-T Stackable Managed Switch

9.6.1.91.48.9

SG350XG-2F10

SG350XG-2F10 12-Port 10G Stackable Managed Switch

9.6.1.91.12.9

SG350-10

SG350-10 10-Port Gigabit Managed Switch

9.6.1.95.10.3

SG350-10P

SG350-10P 10-Port Gigabit PoE Managed Switch

9.6.1.95.10.5

SG355-10P

SG355-10P 10-Port Gigabit PoE Managed Switch

9.6.1.95.10.10

SG350-10MP

SG350-10MP 10-Port Gigabit PoE Managed Switch

9.6.1.95.10.6

SG350-28

SG350-28 28-Port Gigabit Managed Switch

9.6.1.95.28.1

SG350-28P

SG350-28P 28-Port Gigabit PoE Managed Switch

9.6.1.95.28.5

SG350-28MP

SG350-28MP 28-Port Gigabit PoE Managed Switch

9.6.1.95.28.6

SG350X Series 스위치

모델 이름

설명

개체 ID

SG350X-24

24-Port Gigabit Stackable Managed Switch

9.6.1.94.24.1

SG350X-24P

24-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.94.24.5

SG350X-24MP

24-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.94.24.6

SG350X-48

48포트 기가비트 스택형 관리 스위치

9.6.1.94.48.1

SG350X-48P

48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.94.48.5

SG350X-48MP

48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.94.48.6

Sx500 Series 스위치

모델 이름

설명

개체 ID

SF500-24

24포트 10/100 Stackable Managed Switch

9.6.1.80.24.1

SF500-24P

24포트 10/100 PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.80.24.2

SF500-48

48포트 10/100 Stackable Managed Switch

9.6.1.80.48.1

SF500-48P

48포트 10/100 PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.80.48.2

SG500-28

28-Port Gigabit Stackable Managed Switch

9.6.1.81.28.1

SG500-28P

28-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.81.28.2

SG500-52

52-Port Gigabit Stackable Managed Switch

9.6.1.81.52.1

SG500-52P

52-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.81.52.2

SG500X-24

24포트 기가비트 및 4포트 10기가비트 스택형 관리 스위치

9.6.1.85.24.1

SG500X 24P

24포트 기가비트 및 4포트 10기가비트 PoE 스택형 관리 스위치

9.6.1.85.24.2

SG500X-48

48포트 기가비트 및 4포트 10기가비트 스택형 관리 스위치

9.6.1.85.48.1

SG500X-48P

48포트 기가비트(4포트 10기가비트 PoE Stackable Managed Switch 포함)

9.6.1.85.48.2

ESW2-550X-48

48포트 기가비트 및 4포트 10기가비트 스택형 관리 스위치

9.6.1.86.48.1

ESW2-550X-48DC

48포트 기가비트 및 4포트 10기가비트 스택형 관리 스위치

9.6.1.86.48.6

SG500-52MP

52-Port Gigabit Max-PoE Managed Switch

9.6.1.81.5.3.0

ESW2-550X-48DC

48포트 기가비트 및 4포트 10기가비트 스택형 관리 스위치

9.6.1.86.48.6

Sx550X Series 스위치

모델 이름

설명

개체 ID

SF550X-24

24포트 10/100 Stackable Managed Switch

9.6.1.92.24.1

SF550X-24P

24포트 10/100 PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.92.24.5

SF550X-24MP

24포트 10/100 PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.92.24.6

SF550X-48

48포트 10/100 Stackable Managed Switch

9.6.1.92.48.1

SF550X-48P

48포트 10/100 PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.92.48.5

SF550X-48MP

48포트 10/100 PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.92.48.6

SG550XG-8F8T

SG550XG-8F8T 16-Port 10G Stackable Managed Switch

9.6.1.90.16.9

SG550XG-24T

SG550XG-24T 24-Port 10GBase-T Stackable Managed Switch

9.6.1.90.24.9

SG550XG-24F

RPS를 지원하는 24포트 SFP+ 10기가비트 스택형 스위치(2콤보)

9.6.1.90.24.8

SG550XG-48T

SG550XG-48T 48-Port 10GBase-T Stackable Managed Switch

9.6.1.90.48.9