목표

VLAN(Virtual Local Area Network)을 생성하면 스위치에서 별도의 브로드캐스트 도메인을 만들 수 있습니다. 브로드캐스트 도메인은 라우터와 같은 레이어 3 디바이스의 도움으로 서로 연결할 수 있습니다.  VLAN은 주로 호스트의 물리적 위치와 상관없이 호스트 간에 그룹을 형성하는 데 사용됩니다. 따라서 VLAN은 호스트 간의 그룹 형성을 통해 보안을 향상시킵니다. VLAN이 생성되면 해당 VLAN이 수동 또는 동적으로 하나 이상의 포트에 연결될 때까지 아무런 효과가 없습니다. VLAN을 설정하는 가장 일반적인 이유 중 하나는 음성을 위한 별도의 VLAN과 데이터를 위한 별도의 VLAN을 설정하는 것입니다. 이는 동일한 네트워크를 사용함에도 불구하고 두 가지 유형의 데이터 모두에 대해 패킷을 전달합니다.

이 문서에서는 VLAN을 생성, 수정 또는 삭제하는 방법을 보여 줍니다.

적용 가능한 디바이스 | 펌웨어 버전

- Sx200 시리즈 | V 1.4.5.02(최신 다운로드)

- Sx300 시리즈 | V 1.4.5.02(최신 다운로드)

- Sx250 시리즈 | V 2.2.0.66(최신 다운로드)

- Sx350 시리즈 | V 2.2.0.66(최신 다운로드)

- SG350X 시리즈 | V 2.2.0.66(최신 다운로드)

- Sx500 시리즈 | V 1.4.5.02(최신 다운로드)

- Sx550X 시리즈 | V 2.2.0.66(최신 다운로드)

VLAN 설정

VLAN 생성

1단계. 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 VLAN Management(VLAN 관리) > VLAN Settings(VLAN 설정)를 선택합니다.

2단계. VLAN Table(VLAN 테이블) 영역에서 Add(추가)를 클릭하여 새 VLAN을 생성합니다. 창이 팝업됩니다.

3단계. VLAN은 아래 옵션에 표시된 대로 두 가지 다른 방법으로 추가할 수 있습니다. 원하는 방법에 해당하는 라디오 버튼을 선택합니다.

- VLAN — 이 방법을 사용하여 특정 VLAN을 생성합니다.

- 범위 — 이 방법을 사용하여 범위 VLAN을 생성합니다.

4단계. 3단계에서 VLAN을 선택한 경우 VLAN ID 필드에 VLAN ID를 입력합니다. 범위는 2에서 4094 사이여야 합니다. 이 예에서 VLAN ID는 4입니다.

5단계.VLAN Name(VLAN 이름) 필드에 VLAN의 이름을 입력합니다. 이 예에서는 VLAN 이름이 Accounting이 됩니다. 최대 32자를 사용할 수 있습니다.

6단계. VLAN 인터페이스 상태를 활성화하려면 VLAN 인터페이스 상태 확인란을 선택합니다. 기본적으로 이미 선택되어 있습니다. 그렇지 않을 경우 VLAN이 효과적으로 종료되므로 VLAN을 통해 전송 또는 수신할 수 있는 것이 없게 됩니다.

7단계. SNMP 트랩 생성을 활성화하려면 Link Status SNMP Traps 확인란을 선택합니다. 기본적으로 활성화되어 있습니다.

8단계. 3단계에서 Range(범위)를 선택한 경우 VLAN Range(VLAN 범위) 필드에 VLAN 범위를 입력합니다. 사용 가능한 범위는 2~4094입니다. 이 예에서 VLAN 범위는 3~52입니다.

참고: 한 번에 최대 100개의 VLAN을 생성할 수 있습니다.

9단계. 클릭 적용.

VLAN 수정

1단계. 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 VLAN Management(VLAN 관리) > VLAN Settings(VLAN 설정)를 선택합니다. VLAN Settings(VLAN 설정) 페이지가 열립니다.

2단계. 수정할 VLAN 옆의 확인란을 선택합니다.

3단계. 선택한 VLAN을 수정하려면 Edit를 클릭합니다. Edit VLAN 창이 나타납니다.

4단계. 현재 VLAN은 VLAN ID 드롭다운 목록을 사용하여 변경할 수 있습니다. 이는 VLAN Settings(VLAN 설정) 페이지로 돌아가지 않고 구성하려는 VLAN 간에 신속하게 전환하는 데 사용됩니다.

5단계. VLAN Name(VLAN 이름) 필드에서 VLAN 이름을 수정합니다. 이 이름은 VLAN의 성능에 영향을 주지 않으며 쉽게 식별할 수 있도록 사용됩니다.

6단계. VLAN의 인터페이스 상태를 활성화하려면 VLAN Interface State 확인란을 선택합니다. 이 확인란은 기본적으로 선택되어 있습니다. 그렇지 않을 경우 VLAN이 효과적으로 종료되므로 VLAN을 통해 전송 또는 수신할 수 있는 것이 없게 됩니다.

7단계. Enable Link Status SNMP Traps 확인란을 선택하여 링크 상태 정보가 포함된 SNMP 트랩의 생성을 활성화합니다. 이 상자는 기본적으로 선택되어 있습니다.

8단계. 적용을 클릭합니다.

VLAN 삭제

1단계. 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 VLAN Management(VLAN 관리) > VLAN Settings(VLAN 설정)를 선택합니다.

2단계. 삭제할 VLAN 옆의 확인란을 선택합니다.

3단계. 선택한 VLAN을 삭제하려면 Delete(삭제)를 클릭합니다.

이제 성공적으로 VLAN을 삭제했습니다.

이 문서와 관련이 있는 비디오 시청...

시스코의 다른 Tech Talk을 보려면 여기를 클릭