목표:

네트워크 스위치에서 시스템 시간은 사용자가 수동으로 설정하거나, SNTP 서버에서 동적으로 설정하거나, Cisco와 연결된 GUI 인터페이스를 실행하는 PC에서 동기화할 수 있습니다. SNTP 서버를 선택하면 서버와의 통신이 설정될 때 수동 시간 설정을 덮어씁니다. SNTP Authentication(SNTP 인증) 페이지는 SNTP 서버에 연결할 때 사용되는 키의 컨피그레이션을 활성화합니다. 인증 키는 사용 중인 SNTP 서버의 유형에 따라 SNTP 서버에 별도의 프로세스로 생성됩니다.

이 문서의 목적은 SNTP 네트워크 시간 동기화를 위해 SG200, SG300 및 SG500 Series 스위치에서 SNTP 인증을 활성화하는 방법을 설명하는 것입니다.

참고: SNTP 인증을 활성화하려면 SNTP 모드가 이미 선택되어 있어야 합니다. 자세한 내용은 200, 300 및 500 Series 관리 스위치의 SNTP 서버에서 동적으로 시스템 시간 설정을 참조하십시오.

적용 가능한 디바이스:

· Cisco Small Business 200 Series Managed Switch

· Cisco Small Business 300 Series Managed Switch

· Cisco Small Business 500 Series Managed Switch

소프트웨어 버전:

•1.3.0.59

시스템 시간 설정:

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인합니다. 기본 사용자 이름은 "cisco"이고 기본 비밀번호는 "cisco"입니다.

2단계. Administration(관리) > Time Settings(시간 설정) > SNTP Authentication(SNTP 인증)으로 이동합니다. SNTP Authentication(SNTP 인증) 페이지가 열립니다.

3단계. SNTP 인증 옆의 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다.

4단계. 적용을 클릭합니다.

5단계. 새 SNTP 인증 키를 추가하려면 Add를 선택합니다.

Add SNTP Authentication(SNTP 인증 추가) 창이 열립니다.

6단계. Authentication Key ID(인증 키 ID) 필드에 ID 번호를 입력합니다.

7단계. Authentication Key(인증 키)에 대해 원하는 라디오 버튼을 선택하고 제공된 필드에 키 이름을 입력합니다.

옵션은 다음과 같습니다.

- User Defined (Encrypted)(사용자 정의(암호화됨)) - 클라이언트와 서버 간 암호화를 제공합니다.

- 사용자 정의(일반 텍스트) - 클라이언트와 서버 간 암호화가 없습니다.

8단계(선택 사항) 디바이스가 이 인증 키를 사용하여 SNTP 서버로부터 동기화 정보만 수신하도록 하려면 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다.

9단계. Apply(적용)를 클릭하여 설정을 저장합니다.