목표

시스템 시간은 사용자가 수동으로 설정하거나, SNTP 유니캐스트/멀티캐스트/애니캐스트 서버에서 동적으로 설정하거나, GUI를 실행하는 PC에서 동기화할 수 있습니다. 동기화된 시스템 클럭은 네트워크의 모든 장치에 대한 참조 프레임을 제공합니다. 네트워크 시간 동기화는 네트워크 관리, 보안 및 디버깅에 매우 중요합니다. Synchronized Time은 버전 차이 및 수정 시간과 혼동을 없애기 때문에 공유 파일 시스템에서도 중요한 역할을 합니다. 스위치는 항상 부팅 프로세스의 일부로서 시간, 표준 시간대 및 GUI를 구성합니다.

이 문서의 목적은 SG200, SG300 및 SG500 Series Managed Switch에서 시스템 시간을 수동으로 설정하고 재설정하는 방법을 안내하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SG200

· SG300

· SG500

소프트웨어 버전

•1.3.0.59

시스템 시간 설정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인합니다. 기본 사용자 이름은 "cisco"이고 기본 비밀번호는 "cisco"입니다.

2단계. Administration(관리) > Time Settings(시간 설정) > System Time(시스템 시간)으로 이동합니다. System Time 페이지가 열립니다.

페이지 상단에는 다음 필드가 표시됩니다.

· Actual Time (Static)(실제 시간(정적)) - 디바이스의 실제 시간 및 지정된 경우 표준 시간대를 표시합니다.

· Last Synchronized Server(마지막 동기화 서버) - SNTP(Simple Network Time Protocol) 서버의 주소, 계층 및 서버 유형을 비롯한 정보를 표시합니다. 디바이스가 SNTP 서버에 연결되지 않은 경우 이 필드에 "Unsynchronized(동기화되지 않음)"가 표시됩니다.

3단계. Manual Settings(수동 설정)의 Date(날짜) 필드에 현재 날짜를 입력합니다.

참고:날짜 필드 위의 문장에서 "여기"를 클릭하면 컴퓨터에 저장된 시간 설정이 자동으로 입력됩니다. 클릭하면 5단계로 건너뜁니다.

4단계. Local Time 필드에 현재 시간을 입력합니다.

5단계. (선택 사항) DHCP 서버에서 동적 시간대 컨피그레이션을 활성화하려는 경우 Time Zone Settings(표준 시간대 설정)에서 Get Time Zone from DHCP(DHCP에서 표준 시간대 가져오기) 옆에 있는 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다.

참고: 이 기능을 활성화하면 3단계와 4단계에서 입력한 수동 설정이 재설정됩니다. 이 기능을 활성화한 경우 8단계로 건너뜁니다

6단계. 드롭다운 메뉴에서 원하는 시간대 오프셋을 선택합니다.

7단계. Time Zone Acronym 필드 옆에 Time Zone Acronym을 입력합니다.

8단계. 일광 절약 시간에 대한 현재 시간을 자동으로 조정하려면 Daylight Savings Settings(일광 절약 설정) 섹션에서 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다.

9단계. Time Set Offset(시간 설정 오프셋) 필드에 GMT에서 오프셋된 시간(분)을 1~1440 범위에서 입력합니다. 기본값은 60입니다.

10단계. Daylight Savings Type(일광 절약 유형) 필드에서 구현할 일광 절약 유형을 선택합니다.

설정은 다음과 같이 정의됩니다.

· 미국 - 일광 절약 시간 지침을 미국으로 설정합니다. 이 옵션을 선택한 경우 13단계로 진행합니다.

· 유럽 - 일광 절약 시간 지침을 유럽 연합 표준(이 표준을 사용하는 다른 국가에도 유효)으로 설정합니다. 이 옵션을 선택한 경우 13단계로 진행합니다.

· 날짜별 - 일광 절약 시간 지침을 수동으로 설정합니다. 일반적으로 미국 또는 EU가 아닌 국가(위에 나열됨)에 적용됩니다. 이렇게 하면 매년 DST의 시작 및 중지를 사용자 지정할 수 있습니다.

· 반복 - DST는 매년 같은 날짜에 발생합니다.

11단계. (선택 사항) "날짜별" 유형을 선택한 경우 일광 절약 시간이 적용되는 시간과 날짜를 입력합니다.

· 시작 - DST가 시작되는 날짜와 시간.

· To - DST가 종료되는 날짜와 시간

12단계. (선택사항) "반복" 유형을 선택한 경우 강조 표시된 From 및 To 필드에 해당 정보를 입력합니다.

· 시작 - 매년 DST(일광 절약 시간)가 시작되는 날짜를 선택합니다.

- Day(일) - 매년 DST가 시작되는 요일의 날짜입니다.

- 주 - DST가 매년 시작되는 월 내의 주.

- 월 - 매년 DST가 시작되는 연도의 월.

- 시간 - 매년 DST가 시작되는 시간입니다.

· To - DST가 매년 종료되는 날짜입니다.

- Day(일) - 매년 DST가 종료되는 요일의 날짜입니다.

- Week(주) - DST가 매년 종료되는 달 내의 주

- 월 - 매년 DST가 종료되는 연도의 월.

- 시간 - 매년 DST가 종료되는 시간입니다.

13단계. 적용을 클릭합니다. 시스템 시간 값은 실행 중인 컨피그레이션 파일에 기록됩니다.