목표

PoE(Power over Ethernet)를 통해 스위치는 데이터를 전송하는 동일한 이더넷 케이블을 통해 연결된 디바이스에 전원을 공급할 수 있습니다. 따라서 IP 전화 및 무선 액세스 포인트와 같은 전원 장치에 별도의 전원 코드가 필요하지 않습니다.

이 문서의 목적은 200/300 Series Managed Switch에서 PoE 속성을 구성하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

PoE 속성 컨피그레이션

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Port Management(포트 관리) > PoE > Properties(속성)를 선택합니다. PoE 속성 페이지가 열립니다.

2단계. Power Mode(전원 모드) 필드에서 사용하려는 PoE 모드에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· Port Limit(포트 제한) — 스위치가 제공할 총 전력량은 관리자가 결정합니다.

· Class Limit(클래스 제한) — 스위치가 전원이 공급되는 디바이스가 요청하는 만큼의 전원을 제공합니다.

3단계. 전력 출력이 미리 정의된 임계값을 초과할 때 스위치에서 경고 메시지(트랩)를 보낼 수 있도록 하려면 Traps 필드의 Enable 확인란을 선택합니다.

참고: 트랩을 사용하려면 SNMP를 활성화해야 하며 사용 가능한 SNMP 알림 수신자가 하나 이상 있어야 합니다. 자세한 내용은 300 Series 관리 스위치에 대한 SNMP(Simple Network Management Protocol) 알림 필터 및 알림 수신자 구성을 참조하십시오.

4단계. Power Trap Threshold(전력 트랩 임계값) 필드에 트랩 메시지가 전송되도록 만들 전력 제한의 백분율을 입력합니다.

등록 정보 페이지 하단에 다음 정보가 표시됩니다.

· 공칭 전력 — 스위치가 공급 가능한 총 전력량.

· 소비된 전력 — 현재 PoE 포트에서 소비되고 있는 전력량

· 가용 전력 — 계속 공급할 수 있는 전력량.  가용 전력은 공칭 전력과 소비 전력의 차이입니다.