목표

⁪STP(Spanning Tree Protocol)는 스위치 또는 브리지가 여러 경로를 통해 상호 연결된 경우 루프가 형성되지 않도록 방지합니다. 스패닝 트리 프로토콜은 루프를 탐지하기 위해 BPDU(Bridge Protocol Data Unit) 메시지를 다른 스위치와 교환하여 802.1D IEEE 알고리즘을 구현한 다음 선택된 브리지 인터페이스를 종료하여 루프를 제거합니다. 이 알고리즘에서는 두 네트워크 장치 간에 활성 경로가 하나만 있게 됩니다. 200/300 Series Managed Switches는 기존 STP, RSTP(Rapid STP) 및 MSTP(Multiple STP)를 제공합니다.

이 문서의 목적은 세 가지 유형의 STP를 실행하도록 200/300 Series Managed Switch를 구성하는 방법을 설명하는 것입니다. 이렇게 하면 네트워크에 통합 및 루프 프리(loop-free) 토폴로지가 제공됩니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

STP 상태 및 전역 설정 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Spanning Tree(스패닝 트리) > STP Status & Global Settings(STP 상태 및 전역 설정)를 선택합니다. STP Status & Global Settings(STP 상태 및 전역 설정) 페이지가 열립니다.

2단계. STP를 활성화하려면 Spanning Tree State(스패닝 트리 상태) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다.

3단계. STP Operation Mode(STP 작업 모드) 필드에서 STP 작업 모드의 라디오 버튼을 클릭합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

·기존 STP — 두 엔드스테이션 간의 단일 경로와 루프 프리 토폴로지 제공

·신속한 STP — 네트워크 토폴로지를 감지하여 더 빠른 통합을 제공합니다.

·다중 STP — 레이어 2 루프를 탐지하며, MSTP는 루프에서 관련된 포트가 트래픽을 전송하지 못하게 합니다.

참고: RSTP에 대한 자세한 내용은 200/300 Series Managed Switches의 RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) 구성 문서를 참조하십시오.

참고: MSTP에 대한 자세한 내용은 스위치의 MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol) 구성 문서를 참조하십시오.

4단계. STP가 비활성화된 경우 BPDU(Bridge Protocol Data Unit) 패킷을 처리하려면 BPDU Handling 필드에서 사용 가능한 옵션 중 하나를 클릭합니다.

· 필터링 — 이 옵션은 BPDU 패킷을 필터링합니다.

· 플러딩 — 이 옵션은 BPDU 패킷을 플러딩합니다.

5단계. Path Cost Default Values(경로 비용 기본값) 필드에서 사용 가능한 옵션 중 하나를 클릭하여 기본 경로 비용을 할당합니다.

· Short — 이 옵션은 포트 경로 비용에 1~65,535의 범위를 사용합니다.

· Long — 이 옵션은 포트 경로 비용에 1~200,000,000의 범위를 사용합니다.

6단계. Priority 필드에 우선순위 값을 입력합니다. 우선순위 값에 따라 루트 브리지가 결정됩니다. 둘 이상의 디바이스가 동일한 우선순위 값을 가질 경우 MAC 주소가 가장 낮은 디바이스가 루트 브리지로 선택됩니다. 브리지 우선순위 값은 4096개 단위로 제공됩니다. 예를 들어, 4096, 8192, 12288 등이 있습니다.범위는 0~61440입니다.

7단계. Hello Time 필드에 hello 시간을 입력합니다. 루트 브리지가 컨피그레이션 메시지 간에 대기하는 간격입니다.

8단계. Max Age(최대 기간) 필드에 최대 기간을 입력합니다. 스위치에서 컨피그레이션 메시지를 수신하지 않은 경우 이 시간을 사용합니다. 이 시간이 지나면 스위치가 네트워크를 재구성합니다.

9단계. Forward Delay(전달 지연) 필드에 전달 지연을 입력합니다. 패킷이 전달되기 전에 브리지가 수신 대기하는 시간입니다.

Designated Root(지정된 루트) 필드에 다음 정보가 표시됩니다.

· Bridge ID — 스위치의 MAC 주소와 연결된 브리지 우선순위로 구성된 브리지 ID입니다.

· 루트 브리지 ID — 루트 브리지 MAC 주소와 연결된 루트 브리지 우선순위로 구성된 루트 브리지 ID입니다.

· 루트 포트 — 이 브리지에서 루트 브리지까지의 비용 경로가 가장 낮은 포트입니다.

· 루트 경로 비용 — 이 브리지에서 루트까지의 경로 비용입니다.

· Topology Changes Counts — 발생한 총 STP 토폴로지 변경 수.

· Last Topology Change — 마지막 토폴로지 변경 이후 경과한 시간 간격입니다.

10단계. Apply(적용)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.