목표

가상 LAN(VLAN)을 사용하면 동일한 스위치에 연결되지 않은 호스트 그룹이 마치 동일한 브로드캐스트 도메인에 있는 것처럼 통신할 수 있습니다. VLAN 트래픽이 있는 인터페이스에는 해당 인터페이스에 할당된 VLAN이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 패킷이 삭제될 수 있습니다. 인터페이스에 대해 GVRP(GARP VLAN Registration Protocol)가 활성화된 경우 VLAN을 동적으로 할당할 수 있으며 수동으로 할당할 필요가 없습니다.

이 문서에서는 200/300 스위치 시리즈에서 네이티브 VLAN을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· 200 Series 스위치

· 300 Series 스위치

네이티브 VLAN 컨피그레이션

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에서 VLAN Management(VLAN 관리) > Default VLAN Settings(기본 VLAN 설정)를 선택합니다. Default VLAN Settings(기본 VLAN 설정) 페이지가 열립니다.

2단계. Default VLAN ID After Reboot(재부팅 후 기본 VLAN ID) 필드에 네이티브 VLAN ID 번호인 VLAN을 입력합니다.

3단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에서 Administration(관리) > Management Interface(관리 인터페이스) > IPv4 Interface(IPv4 인터페이스)를 선택합니다. IPv4 인터페이스 페이지가 열립니다.

4단계. Management VLAN(관리 VLAN) 드롭다운 목록에서 관리/네이티브 VLAN으로 설정할 VLAN을 선택합니다.

5단계. IP Address(IP 주소) 필드에서 관리 VLAN에 IP 주소를 할당합니다.

6단계. Apply(적용)를 클릭하여 설정을 저장합니다.