목표

이 문서에서는 200/300 스위치 시리즈에서 컨피그레이션과 로그를 다운로드하고 백업하는 방법에 대해 설명합니다. 컨피그레이션 및 로그를 다운로드할 때 이전에 저장한 컨피그레이션을 스위치에 다운로드할 수 있습니다. 컨피그레이션 및 로그를 백업하면 스위치는 원하는 컨피그레이션의 복사본을 저장하고 다른 디바이스에 로그온합니다.

적용 가능한 디바이스

- SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

- 1.3.0.62

다운로드/백업 구성/로그

TFTP를 통해

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > File Management(파일 관리) > Download/Backup Configuration/Log(다운로드/백업 구성/로그)를 선택합니다. Download/Backup Configuration/Log(컨피그레이션/로그 다운로드/백업) 창이 나타납니다.

2단계. TFTP를 통해 클릭하여 간단한 파일 전송 프로토콜을 다운로드 및 백업 전송 방법으로 사용합니다.

3단계. Save Action(작업 저장) 필드에서 작업의 라디오 버튼을 클릭합니다. 사용 가능한 작업은 다음과 같습니다.

- Download(다운로드) - 이 옵션은 스위치의 파일이 다른 디바이스의 파일로 대체되도록 지정합니다.

- Backup(백업) - 이 옵션은 스위치의 파일이 다른 디바이스에 복사되도록 지정합니다.

4단계. TFTP Server Definition(TFTP 서버 정의) 필드에서 TFTP 서버 정의 유형의 라디오 버튼을 클릭합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

- IP 주소별 - 이 옵션을 사용하면 IP 주소별로 TFTP 서버에 연결할 수 있습니다.

- 이름별 - 이 옵션을 사용하면 도메인 이름으로 TFTP 서버에 연결할 수 있습니다.

시간 절약: 4단계에서 이름별(By Name)을 선택한 경우 8단계로 건너뜁니다.

5단계. 4단계에서 By IP address(IP 주소별)를 선택한 경우 IP Version(IP 버전) 필드에서 IP 버전의 라디오 버튼을 클릭합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

- 버전 6 - IPv6 유형 주소가 사용되는 경우 선택합니다.

- 버전 4 - IPv4 유형 주소가 사용되는 경우 선택합니다.

시간 절약: 5단계에서 버전 4를 선택한 경우 8단계로 건너뜁니다.

6단계. 5단계에서 Version 6을 선택한 경우 IPv6 Type address(IPv6 유형 주소) 필드에서 버전 6 주소 유형의 라디오 버튼을 클릭합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

- Link Local(로컬 링크) - 이 옵션을 사용하면 로컬 네트워크에서 IPv6 주소를 선택할 수 있습니다.

- Global(전역) - 이 옵션을 사용하면 모든 네트워크에 표시되는 IPv6 주소를 선택할 수 있습니다.

시간 절약: 6단계에서 전역을 선택한 경우 8단계로 건너뜁니다.

7단계. 6단계에서 Link Local(로컬 링크)을 선택한 경우 Link Local Interface(로컬 인터페이스 링크) 드롭다운 목록에서 파일 전송을 위한 로컬 포트를 선택합니다.

8단계. TFTP Server IP Address/Name(TFTP 서버 IP 주소/이름) 필드에 TFTP 서버의 IP 주소 또는 도메인 이름을 입력합니다.

시간 절약: 3단계에서 백업을 선택한 경우 11단계로 건너뜁니다.

9단계. 3단계에서 Download(다운로드)를 선택한 경우 Source File Name(소스 파일 이름) 필드에 스위치에 다운로드할 소스 파일의 이름을 입력합니다.

10단계. 3단계에서 Download(다운로드)를 선택한 경우 Destination File Type(대상 파일 유형) 필드에서 파일 유형의 라디오 버튼을 클릭합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

- 실행 중인 컨피그레이션 파일 - 스위치에서 현재 사용 중인 컨피그레이션입니다.

- Startup configuration(시작 컨피그레이션) - 스위치를 리부팅할 때 사용되는 컨피그레이션입니다.

- 백업 구성 — 백업을 위해 수동으로 저장되는 구성입니다.

11단계. 3단계에서 Backup(백업)을 선택한 경우 Source File Type(소스 파일 유형) 필드에서 파일 유형의 라디오 버튼을 클릭합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

- 실행 중인 컨피그레이션 - 스위치에서 현재 사용 중인 컨피그레이션입니다.

- Startup configuration(시작 컨피그레이션) - 재부팅 후 스위치에서 사용되는 컨피그레이션입니다.

- 백업 구성 - 백업을 위해 수동으로 저장되는 구성입니다.

- 미러 컨피그레이션 - 스위치가 24시간 동안 계속 작동하거나, 지난 24시간 동안 실행 중인 컨피그레이션이 변경되지 않았거나, 시작 컨피그레이션이 실행 중인 컨피그레이션과 동일할 경우 생성되는 시작 컨피그레이션의 복사본입니다.

- Flash log(플래시 로그) - 플래시 메모리에 저장된 시스템 메시지의 로그입니다.

12단계. Sensitive Data(민감한 데이터) 필드에서 민감한 데이터 유형의 라디오 버튼을 클릭합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

- Exclude(제외) - 이 옵션은 백업에 민감한 데이터를 포함하지 않습니다.

- Encrypted(암호화됨) - 이 옵션은 백업의 민감한 데이터를 암호화합니다.

- 일반 텍스트 - 이 옵션은 일반 텍스트 형식으로 백업의 민감한 데이터를 포함합니다.

13단계. Destination File Name(대상 파일 이름) 필드에 다른 디바이스에 다운로드할 파일의 원하는 이름을 입력합니다.

14단계. Apply(적용)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.

HTTP/HTTPS 컨피그레이션

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > File Management(파일 관리) > Download/Backup Configuration/Log(다운로드/백업 구성/로그)를 선택합니다. Download/Backup Configuration/Log(컨피그레이션/로그 다운로드/백업) 페이지가 열립니다.

2단계. 다운로드 및 백업 전송 방법으로 HTTP/HTTPS를 사용하려면 HTTP/HTTPS를 통해 클릭합니다.

3단계. Save Action(작업 저장) 필드에서 작업의 라디오 버튼을 클릭합니다. 사용 가능한 작업은 다음과 같습니다.

- Download(다운로드) - 이 옵션은 스위치의 파일이 다른 디바이스의 파일로 대체되도록 지정합니다.

- Backup(백업) - 이 옵션은 스위치의 파일이 다른 디바이스에 복사되도록 지정합니다.

시간 절약: 3단계에서 백업을 선택한 경우 5단계로 건너뜁니다.

4단계. 3단계에서 Download(다운로드)를 선택한 경우 Source File Name(소스 파일 이름) 필드에서 Browse(찾아보기)를 클릭하고 컴퓨터에서 스위치에 로드할 소스 파일을 선택합니다.

5단계. 3단계에서 Download(다운로드)를 선택한 경우 Destination File Type(대상 파일 유형) 필드에서 파일 유형의 라디오 버튼을 클릭합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

- 실행 중인 컨피그레이션 파일 - 스위치에서 현재 사용 중인 컨피그레이션입니다.

- Startup configuration(시작 컨피그레이션) - 스위치를 리부팅할 때 사용되는 컨피그레이션입니다.

- Backup Configuration(백업 컨피그레이션) - 백업을 위해 수동으로 저장되는 컨피그레이션입니다.

6단계. 3단계에서 Backup(백업)을 선택한 경우 Source File Type(소스 파일 유형) 필드에서 파일 유형의 라디오 버튼을 클릭합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

- 실행 중인 컨피그레이션 - 스위치에서 현재 사용 중인 컨피그레이션입니다.

- Startup configuration(시작 컨피그레이션) - 재부팅 후 스위치에서 사용되는 컨피그레이션입니다.

- 백업 구성 - 백업을 위해 수동으로 저장되는 구성입니다.

- 미러 컨피그레이션 - 스위치가 24시간 동안 계속 작동하거나, 지난 24시간 동안 실행 중인 컨피그레이션이 변경되지 않았거나, 시작 컨피그레이션이 실행 중인 컨피그레이션과 동일할 경우 생성되는 시작 컨피그레이션의 복사본입니다.

- Flash log(플래시 로그) - 플래시 메모리에 저장된 시스템 메시지의 로그입니다.

7단계. 3단계에서 Backup(백업)을 선택한 경우 Sensitive Data(민감한 데이터) 필드에서 민감한 데이터 유형의 라디오 버튼을 클릭합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

- Exclude(제외) - 이 옵션은 백업에 민감한 데이터를 포함하지 않습니다.

- Encrypted(암호화됨) - 이 옵션은 백업의 민감한 데이터를 암호화합니다.

- 일반 텍스트 - 이 옵션은 일반 텍스트 형식으로 백업의 민감한 데이터를 포함합니다.

8단계. Apply(적용)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.

Via SCP (Over SSH)(SCP를 통해)

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > File Management(파일 관리) > Download/Backup Configuration/Log(다운로드/백업 구성/로그)를 선택합니다. Download/Backup Configuration/Log(컨피그레이션/로그 다운로드/백업) 페이지가 열립니다.

2단계. 다운로드 및 백업 전송 방법으로 Secure Copy Protocol over Secure Shell을 사용하려면 SCP(Over SSH)를 클릭합니다.

참고: Remote SSH Server Authentication(원격 SSH 서버 인증) 필드에는 SSH 서버의 상태가 표시됩니다. Edit(수정) 버튼을 클릭하면 SSH Server Authentication(SSH 서버 인증) 페이지로 이동합니다. SSH 서버 구성 방법에 대한 자세한 내용은 300 Series Managed Switches의 SSH(Secure Shell) 서버 인증 문서를 참조하십시오.

3단계. SSH Client Authentication(SSH 클라이언트 인증) 필드에서 라디오 버튼 SSH 클라이언트 인증 방법을 클릭합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

- Use SSH Client(SSH 클라이언트 사용) - 이 옵션은 사용자에 대해 영구 SSH 자격 증명을 설정할 수 있는 옵션입니다.

참고: System Credentials(시스템 자격 증명) 버튼을 클릭하면 SSH User Authentication(SSH 사용자 인증) 페이지로 이동합니다. SSH 사용자 인증 컨피그레이션에 대한 자세한 내용은 300 Series Managed Switches의 SSH(Secure Shell) 클라이언트 사용자 인증 문서를 참조하십시오.

- SSH 클라이언트 일회용 자격 증명 사용 - 이 옵션을 사용하면 이 작업에 대해서만 특정 사용자 자격 증명을 입력할 수 있습니다.

- Username(사용자 이름) - 이 작업에 사용할 사용자 이름을 입력합니다.

- Password(비밀번호) - 이 작업에 사용할 비밀번호를 입력합니다.

4단계. Save Action(작업 저장) 필드에서 작업의 라디오 버튼을 클릭합니다. 사용 가능한 작업은 다음과 같습니다.

- Download(다운로드) - 이 옵션은 스위치의 파일이 다른 디바이스의 파일로 대체되도록 지정합니다.

- Backup(백업) - 이 옵션은 스위치의 파일이 다른 디바이스에 복사되도록 지정합니다.

5단계. SCP Server Definition(SCP 서버 정의) 필드에서 SCP 서버 정의 유형의 라디오 버튼을 클릭합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

- IP 주소별 - 이 옵션을 사용하면 IP 주소별로 SCP 서버에 연결할 수 있습니다.

- By name(이름별) - 이 옵션을 사용하면 도메인 이름으로 SCP 서버에 연결할 수 있습니다.

시간 절약: 5단계에서 이름별(By Name)을 선택한 경우 9단계로 건너뜁니다.

6단계. 5단계에서 By IP address(IP 주소별)를 선택한 경우 IP Version(IP 버전) 필드에서 IP 버전의 라디오 버튼을 클릭합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

- 버전 6 - IPv6 유형 주소가 사용되는 경우 선택합니다.

- 버전 4 - IPv4 유형 주소가 사용되는 경우 선택합니다.

시간 절약: 6단계에서 버전 4를 선택한 경우 9단계로 건너뜁니다.

7단계. 6단계에서 Version 6을 선택한 경우 IPv6 Type address(IPv6 유형 주소) 필드에서 버전 6 주소 유형의 라디오 버튼을 클릭합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

- Link Local(로컬 링크) - 이 옵션을 사용하면 로컬 네트워크에서 IPv6 주소를 선택할 수 있습니다.

- Global(전역) - 이 옵션을 사용하면 모든 네트워크에 표시되는 IPv6 주소를 선택할 수 있습니다.

시간 절약: 7단계에서 전역을 선택한 경우 9단계로 건너뜁니다.

8단계. 7단계에서 Link Local(로컬 링크)을 선택한 경우 Link Local Interface(로컬 인터페이스 링크) 드롭다운 목록에서 파일 전송을 위한 로컬 포트를 선택합니다.

9단계. SCP Server IP Address/Name(SCP 서버 IP 주소/이름) 필드에 SCP 서버의 IP 주소 또는 도메인 이름을 입력합니다.

시간 절약: 4단계에서 백업을 선택한 경우 12단계로 건너뜁니다.

10단계. 4단계에서 Download(다운로드)를 선택한 경우 Source File Name(소스 파일 이름) 필드에 스위치에 다운로드할 소스 파일의 이름을 입력합니다.

11단계. 4단계에서 Download(다운로드)를 선택한 경우 Destination File Type(대상 파일 유형) 필드에서 파일 유형의 라디오 버튼을 클릭합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

- 실행 중인 컨피그레이션 파일 - 스위치에서 현재 사용 중인 컨피그레이션입니다.

- Startup configuration(시작 컨피그레이션) - 스위치를 리부팅할 때 사용되는 컨피그레이션입니다.

- Backup Configuration(백업 컨피그레이션) - 백업을 위해 수동으로 저장되는 컨피그레이션입니다.

12단계. 4단계에서 Backup(백업)을 선택한 경우 Source File Type(소스 파일 유형) 필드에서 파일 유형의 라디오 버튼을 클릭합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

- 실행 중인 컨피그레이션 - 스위치에서 현재 사용 중인 컨피그레이션입니다.

- Startup configuration(시작 컨피그레이션) - 재부팅 후 스위치에서 사용되는 컨피그레이션입니다.

- 백업 구성 - 백업을 위해 수동으로 저장되는 구성입니다.

- 미러 컨피그레이션 - 스위치가 24시간 동안 계속 작동하거나, 지난 24시간 동안 실행 중인 컨피그레이션이 변경되지 않았거나, 시작 컨피그레이션이 실행 중인 컨피그레이션과 동일할 경우 생성되는 시작 컨피그레이션의 복사본입니다.

- Flash log(플래시 로그) - 플래시 메모리에 저장된 시스템 메시지의 로그입니다.

13단계. Sensitive Data(민감한 데이터) 필드에서 민감한 데이터 유형의 라디오 버튼을 클릭합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

- Exclude(제외) - 이 옵션은 백업에 민감한 데이터를 포함하지 않습니다.

- Encrypted(암호화됨) - 이 옵션은 백업의 민감한 데이터를 암호화합니다.

- 일반 텍스트 - 이 옵션은 일반 텍스트 형식으로 백업의 민감한 데이터를 포함합니다.

14단계. Destination File Name(대상 파일 이름) 필드에 다른 디바이스에 다운로드할 파일의 원하는 이름을 입력합니다.

15단계. Apply(적용)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.