목표

기본적으로 200/300 Series Managed Switch는 웹 브라우저를 통해 Configuration Utility를 통해 구성할 수 있습니다. 관리자와 스위치 간의 연결이 암호화되지 않았습니다. SSL(Secure Socket Layer) 프로토콜과 함께 작동하는 HTTPS(Hyper Text Transfer Protocol Secure) 서비스를 활성화하여 관리자에게 스위치의 구성 유틸리티와 더 안전한 웹 브라우저 연결을 제공할 수 있습니다. 이 문서에서는 200/300 Series Managed Switches에서 HTTPS 서비스를 활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

HTTPS 서비스 사용

1단계 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Security(보안) > TCP/UDP Services(TCP/UDP 서비스)를 선택합니다. TCP/UDP Services(TCP/UDP 서비스) 페이지가 열립니다.

2단계. SSL을 통한 그래픽 사용자 인터페이스 액세스를 활성화하려면 HTTPS Service 확인란을 선택합니다.

3단계. Apply(적용)를 클릭하여 HTTPS 서비스를 즉시 활성화합니다.