목표

기본 VLAN은 스위치의 전원이 켜질 때 기본적으로 생성되며, 모든 인터페이스는 트렁크 모드로 설정되고 기본 VLAN의 태그가 지정되지 않은 멤버로 설정되며, 이를 통해 관리자는 구성 유틸리티에 연결하고 스위치를 구성할 수 있습니다. 기본 VLAN은 삭제할 수 없지만 스위치에서 항상 기본 VLAN 1을 생성하므로 스위치에 보안을 제공하는 기본 VLAN ID를 변경할 수 있습니다. 기본 VLAN ID를 다른 번호로 변경하면 스위치는 모든 인터페이스에 새 기본 VLAN ID를 할당하고 모든 인터페이스를 새 기본 VLAN의 태그가 지정되지 않은 멤버로 설정합니다. 이렇게 하면 기본 VLAN ID 값이 1과 다르기 때문에 스위치에 보안이 추가됩니다.

이 문서에서는 200/300 Series Managed Switch에서 기본 VLAN을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

기본 VLAN ID 구성

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 VLAN Management(VLAN 관리) > Default VLAN Settings(기본 VLAN 설정)를 선택합니다. Default VLAN Settings(기본 VLAN 설정) 페이지가 열립니다.

2단계. Default VLAN ID After Reboot(재부팅 후 기본 VLAN ID) 필드에 기본 VLAN ID를 입력합니다.

3단계. Apply(적용)를 클릭하여 새 기본 VLAN ID를 저장합니다.

참고: 현재 VLAN ID는 스위치가 재부팅될 때까지 적용됩니다.