목표

대기열은 스위치가 트래픽을 처리할 수 있을 때까지 트래픽을 저장하는 데 사용됩니다.  스위치의 각 포트/LAG에는 4개의 인그레스(입력) 큐와 4개의 이그레스(출력) 큐가 있습니다.  이그레스 속도는 스위치에서 패킷이 전송되는 속도입니다.  이그레스 속도 제한은 포트별로 대기열별로 수행할 수 있습니다. 즉, 이그레스 속도는 스위치의 모든 포트에서 각 특정 대기열에 대해 제한될 수 있습니다.  이그레스 쉐이핑은 이그레스 속도 제한의 한 형태입니다.  이그레스 셰이핑은 불규칙한 데이터 버스트와 달리 목적지에서 원활한 데이터 흐름을 기대하는 경우에 유용합니다. 스위치는 관리 프레임을 제외한 모든 프레임을 제한할 수 있습니다. 이 문서에서는 200/300 Series 스위치에서 대기열당 이그레스 셰이핑을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

큐별 이그레스 셰이핑 구성

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Quality of Service > General > Egress Shaping per Queue를 선택합니다. Egress Shaping Per Queue 페이지가 열립니다.

2단계. Interface Type(인터페이스 유형) 드롭다운 목록에서 Port(포트)를 선택하여 포트 목록을 표시하거나, LAG(LAG)를 선택하여 링크 집계 목록을 표시하고 Go(이동)를 클릭합니다.

4단계. 수정할 Port/LAG(포트/LAG)의 라디오 버튼을 클릭합니다.

5단계. 매개변수를 편집하려면 편집을 누릅니다.  Edit Egress Shaping Per Queue 창이 나타납니다.

6단계. 특정 포트를 선택하려면 Port를 클릭하고 링크 어그리게이션(포트 번들)을 선택하려면 LAG를 클릭합니다.

7단계. Interface 드롭다운 목록에서 수정할 Port/LAG를 선택합니다.

8단계. 대기열 1-4의 경우 이그레스 셰이핑을 활성화하려는 각 대기열에 대해 Enable 확인란을 선택합니다.

10단계. CIR(Committed Information Rate) 필드에 전송할 수 있는 최대 데이터 속도를 kbps(kilobits per second) 단위로 입력합니다. 값의 범위는 64~1000000kpbs입니다.

11단계. CBS(Committed Burst Size) 필드에 전송할 수 있는 데이터의 최대 버스트 크기를 바이트 단위로 입력합니다. 값의 범위는 4096~16762902바이트입니다. CBS는 데이터의 버스트가 CIR을 초과할 경우 전송할 수 있는 데이터의 양입니다.

12단계. Apply(적용)를 클릭하여 설정을 저장한 다음 Close(닫기)를 클릭하여 Edit Egress Shaping Per Queue(대기열별 이그레스 셰이핑 수정) 창을 종료하거나 Close(닫기)를 클릭하여 설정을 삭제합니다.

큐당 이그레스 셰이핑 복사

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Quality of Service > General > Egress Shaping per Queue를 선택합니다. Egress Shaping per Queue 페이지가 열립니다.

2단계. Interface Type(인터페이스 유형) 드롭다운 목록에서 Port(포트)를 선택하여 포트 목록을 표시하거나, LAG(LAG)를 선택하여 링크 집계 목록을 표시하고 Go(이동)를 클릭합니다.

4단계. 수정할 Port/LAG(포트/LAG)의 라디오 버튼을 클릭합니다.

5단계. 선택한 포트/LAG의 설정을 다른 포트/LAG로 복사하려면 설정 복사를 클릭합니다.  Copy Settings 창이 나타납니다.

6단계. Copy configuration(컨피그레이션 복사) 필드에 선택한 포트의 설정을 복사할 Ports/LAGs(포트/LAG)를 입력합니다.

7단계. Apply(적용)를 클릭하여 설정을 저장하거나 Close(닫기)를 클릭하여 설정을 삭제합니다.