목표

200/300 Series Managed Switch에는 Smartport용 매크로가 사전 구성되어 있습니다. 이 매크로는 Smartport에서 탐지된 장치를 자동으로 구성하도록 설정된 명령 집합입니다. 200/300 Series Managed Switches에서는 지정된 매크로의 매개변수를 최대 2개까지 편집할 수 있습니다. 특정 매크로가 네트워크 요구 사항에 더 잘 적응할 수 있도록 이러한 매개변수를 수정할 수 있습니다. 이 문서에서는 200/300 Series 관리 스위치에서 Smartport 유형 매크로를 수정하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

Smartport 유형 매크로 편집

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Smartport > Smartport Type Settings를 선택합니다. Smartport 유형 설정 페이지가 열립니다.

2단계. (선택 사항) 매크로를 보려면 매크로 유형의 라디오 버튼을 클릭하고 매크로 소스 보기를 클릭합니다.

3단계. 편집할 매크로의 라디오 버튼을 클릭합니다.

4단계. Edit를 클릭합니다. 매크로 유형 설정 편집 창이 나타납니다.

5단계. Port Type(포트 유형) 필드에서 선택한 매크로가 아닌 다른 매크로를 편집하려면 드롭다운 목록에서 편집할 매크로를 선택합니다(선택 사항).

참고: Macro Name(매크로 이름) 필드에는 편집하기 위해 선택한 매크로 이름이 표시됩니다.

6단계. 매크로 유형 필드에서 사용 가능한 라디오 버튼 중 하나를 클릭하여 매크로 유형을 선택합니다.

· 기본 제공 매크로 — 기본 제공 매크로.

· 사용자 정의 매크로 — 사용자가 CLI(Command Line Interface) 모드에서 생성한 매크로. 이 라디오 버튼은 사용자 정의 매크로가 CLI를 통해 스위치에 추가된 경우에만 사용할 수 있습니다.

- 사용자 정의 매크로 — 드롭다운 목록에서 사용자 정의 매크로를 선택합니다.

7단계. Macro Parameters(매크로 매개변수) 필드에서 매크로의 매개 변수 집합을 최대 2개까지 편집할 수 있습니다. 세 번째 매개변수는 기본 음성 VLAN에 대한 것입니다. 사용 가능한 매개변수는 다음과 같습니다.

· 매개 변수 이름 — 매개 변수의 이름을 표시합니다.

· 매개변수 값 — 매개변수에 설정된 값을 표시합니다. 이 값을 편집하려면 매개변수 값 필드에 이 매개변수에 대한 새 값을 입력합니다.

· 매개변수 설명 — 이 매개변수에 대한 설명을 표시합니다.

8단계. Apply(적용)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.

아래 그림에는 컨피그레이션 이후의 변경 사항이 나와 있습니다.