목표

MAC 주소(Media Access Control Address)는 물리적 네트워크 세그먼트에서 통신을 위해 네트워크 인터페이스에 할당되는 고유한 식별자입니다. 200/300 Series Managed Switch에서는 고정 MAC 주소를 구성할 수 있습니다. 고정 MAC 주소는 특정 인터페이스에 보안을 제공합니다. 고정 MAC 주소를 사용하면 스위치가 특정 고정 MAC 주소의 트래픽만 수신하는지 확인할 수 있습니다. 해당 인터페이스를 통해 들어오는 다른 MAC 주소의 다른 모든 트래픽은 스위치에 의해 삭제됩니다.

이 문서의 목적은 200/300 Series Managed Switches에서 고정 MAC 주소를 구성하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

고정 MAC 주소

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 MAC Address Tables(MAC 주소 테이블)>Static Addresses(고정 주소)를 선택합니다. 고정 주소 페이지가 열립니다.

2단계. Add(추가)를 클릭합니다. Add Static Address 창이 열립니다.

3단계. VLAN ID 필드 내의 VLAN 드롭다운 목록에서 고정 MAC 주소에 적용할 VLAN을 선택합니다.

4단계. MAC Address 필드에 MAC 주소를 입력합니다.

5단계. Interface(인터페이스) 필드에서 원하는 라디오 버튼을 선택합니다.

· Port — Port(포트) 드롭다운 목록에서 고정 MAC 주소를 적용할 포트를 선택합니다.

· LAG — LAG(Link Aggregation Group) 드롭다운 목록에서 원하는 LAG를 선택하여 고정 MAC 주소를 적용합니다.

6단계. Status(상태) 필드에서 원하는 라디오 버튼을 선택합니다.

· Permanent — 선택한 VLAN 및 인터페이스에 고정 MAC 주소를 영구적으로 설정합니다.

· 재설정 시 삭제 — 고정 MAC 주소는 스위치를 다시 시작한 후 삭제됩니다.

· Delete On Timeout — 고정 MAC 주소는 스위치에 설정된 시간 제한 값 이후에 자동으로 삭제됩니다.

· 보안 — 인터페이스가 클래식 잠금 모드에 있는 경우 고정 MAC 주소가 보호됩니다. 인터페이스가 클래식 잠금 모드에 있는 경우 해당 인터페이스에 추가된 모든 mac 주소가 잠기며, 인터페이스에서 새 MAC 주소를 학습하지 않습니다.

7단계. 적용을 클릭합니다.

8단계(선택 사항) 고정 MAC 주소를 삭제하려면 원하는 MAC 주소의 확인란을 선택하고 Delete(삭제)를 클릭합니다.