목표

RMON(Remote Network Monitoring)은 관리자가 LAN을 모니터링, 분석 및 트러블슈팅하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다. Statistics 페이지는 물리적 레이어의 패킷 크기 및 오류와 관련된 자세한 정보를 표시합니다. 표시되는 정보는 RMON 표준에 따라 다릅니다.

이 문서의 목적은 200/300 Series 매니지드 스위치에 대한 RMON 통계를 보는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

RMON 통계

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Status and Statistics(상태 및 통계) > RMON > Statistics(통계)를 선택합니다. Statistics(통계) 페이지가 열립니다.

2단계. 통계를 표시할 인터페이스에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· 포트 — 포트 드롭다운 목록에서 포트를 선택합니다.

· LAG — LAG 드롭다운 목록에서 LAG를 선택합니다.

3단계. Refresh Rate(새로 고침 빈도) 필드에서 통계를 새로 고치려는 시간에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

페이지의 두 번째 영역은 지정된 인터페이스에 대한 RMON 통계를 표시합니다.

· Bytes Received — 수신된 옥텟(8바이트의 패킷) 수입니다. 여기에는 잘못된 패킷과 FCS(Frame Check Sequence) 옥텟이 포함되지만 프레이밍 비트는 제외됩니다.

· Drop Events — 삭제된 패킷의 수입니다.

· Packets Received — 수신된 정상 패킷 수(멀티캐스트 및 브로드캐스트 패킷 포함)입니다.

· Broadcast Packets Received — 수신된 양호한 브로드캐스트 패킷 수입니다.

· Multicast Packets Received — 수신된 정상 멀티캐스트 패킷 수입니다.

· CRC & Align Errors — CRC(Cyclic Redundancy Check) 및 Align Errors의 수가 발생했습니다. 소스에서 대상으로 데이터가 변경된 경우 CRC 및 정렬 오류가 발생합니다.

· Undersize Packets — 64옥텟보다 작은 수신된 패킷 수입니다.

· Oversize Packets — 1,518옥텟보다 큰 패킷 수신 수입니다.

· Fragments — 수신된 프래그먼트 수(프레이밍 비트를 제외하지만 FCS 옥텟을 포함하는 64옥텟 미만의 패킷)입니다.

· Jabbers — 1632옥텟보다 큰 수신된 총 패킷 수입니다. 이 수에는 프레임 비트는 제외되지만, 정수 옥텟 수가 있는 불량 FCS(FCS 오류) 또는 정수 옥텟 수가 아닌 불량 FCS(정렬 오류) 중 하나가 있는 FCS 옥텟이 포함됩니다.

· 충돌 — 수신된 충돌 수입니다.

· 64바이트의 프레임 — 64바이트를 포함하는 수신된 프레임 수

· 65~127바이트 프레임 — 65~127바이트를 포함하는 수신된 프레임 수입니다.

· 128~255바이트 프레임 — 128~255바이트를 포함하는 수신된 프레임 수입니다.

· 256~511바이트 프레임 — 256~511바이트를 포함하는 수신된 프레임 수입니다.

· 512~1023바이트 프레임 — 512~1023바이트를 포함하는 수신된 프레임 수입니다.

· 1024바이트보다 큰 프레임 — 1024~2000바이트까지 수신된 프레임 수(점보 프레임 포함)

4단계. (선택 사항) Clear Interface Counters(인터페이스 카운터 지우기)를 클릭하여 지정된 인터페이스의 모든 카운터를 재설정합니다.

5단계. (선택 사항) Clear All Interfaces Counters(모든 인터페이스 카운터 지우기)를 클릭하여 모든 인터페이스에 대한 모든 카운터를 재설정합니다.