목표

시스템에서 전송 또는 수신하는 트래픽의 양은 설정된 대역폭에 의해 제어됩니다. 대역폭은 두 가지 값, 즉 Ingress Rate Limit(인그레스 속도 제한)과 Egress Shaping Rate(이그레스 셰이핑 속도)에 따라 달라집니다. 각 인터페이스에 대해 이러한 값을 조정하여 네트워크 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.

이 문서에서는 200/300 Series Managed Switch에서 대역폭을 구성하는 절차를 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

· v1.2.7.76

대역폭 구성

이 섹션에서는 인터페이스의 대역폭을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Quality of Service > General > Bandwidth를 선택합니다. Bandwidth(대역폭) 창이 열립니다.

2단계. 대역폭을 구성하려는 인터페이스의 라디오 버튼을 클릭합니다.

3단계. Edit를 클릭합니다. Edit Bandwidth 창이 나타납니다.

4단계. Ingress Rate Limit(인그레스 속도 제한) 필드에서 인그레스 속도 제한을 활성화하려면 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다. 인그레스 속도 제한은 인터페이스의 인그레스 트래픽을 제한합니다.

5단계. 4단계에서 Ingress Rate Limit(인그레스 속도 제한) 확인란을 선택한 경우 Ingress Limit(인그레스 제한) 필드에 특정 인터페이스의 인그레스 트래픽에 대한 최대 대역폭 양을 입력합니다.

6단계. Egress Shaping Rate 필드에서 이그레스 속도 제한을 활성화하려면 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다. 이그레스 속도 제한은 인터페이스의 이그레스 트래픽을 제한합니다.

7단계. 6단계에서 Egress Shaping Rate(이그레스 쉐이핑 속도) 확인란을 선택한 경우 Egress Shaping Rate(이그레스 쉐이핑 속도) 필드에 특정 인터페이스의 이그레스 트래픽에 대한 최대 대역폭 양을 입력합니다.

8단계. CIR(Committed Information Rate) 필드에 이 필드에 값을 입력하여 이그레스 쉐이핑 속도 인터페이스에 허용되는 최대 대역폭을 설정합니다.

9단계. CBS(Committed Burst Size) 필드에 이그레스 인터페이스에 허용된 데이터의 최대 버스트 크기를 바이트 단위로 입력합니다.

10단계. Apply(적용)를 클릭하여 설정을 적용합니다.

여러 인터페이스에 인터페이스 컨피그레이션 적용

이 섹션에서는 단일 인터페이스의 이그레스 쉐이핑 컨피그레이션을 여러 인터페이스에 적용하는 방법에 대해 설명합니다.

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Quality of Service > General > Bandwidth를 선택합니다. Bandwidth(대역폭) 페이지가 열립니다.

2단계. 대역폭 컨피그레이션을 여러 인터페이스에 적용하려는 인터페이스의 라디오 버튼을 클릭합니다.

3단계. 설정 복사를 클릭합니다. 설정 복사 창이 나타납니다.

4단계. 2단계에서 선택한 인터페이스의 컨피그레이션을 적용할 인터페이스의 범위를 to 필드에 입력합니다. 인터페이스 번호 또는 인터페이스 이름을 입력으로 사용할 수 있습니다. 쉼표로 구분된 각 인터페이스를 입력하거나(예: 1, 3, 5 또는 GE1, GE3, GE5) 인터페이스 범위를 입력할 수 있습니다(예: 1-5 또는 GE1-GE5).

5단계. Apply(적용)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.

아래 그림에는 컨피그레이션 이후의 변경 사항이 나와 있습니다.