목표

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)는 네트워크 내의 여러 디바이스에 IP 주소를 자동으로 제공하는 프로토콜입니다. 200/300 Series Managed Switch에는 현재 네트워크에 이미 구성된 DHCP 컨피그레이션 파일을 적용할 수 있는 DHCP Auto Configuration 기능이 있습니다. 이 문서에서는 200/300 Series 관리 스위치에 DHCP 자동 컨피그레이션 기능을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스 | 소프트웨어 버전

- Sx200 시리즈 | 1.2.7.76(최신 버전 다운로드)

- Sx300 시리즈 | 1.2.7.76(최신 버전 다운로드)

DHCP 구성

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > File Management(파일 관리) > DHCP Auto Configuration(DHCP 자동 컨피그레이션)을 선택합니다. DHCP Auto Configuration(DHCP 자동 컨피그레이션) 페이지가 열립니다.

2단계. Auto Configuration Via DHCP(DHCP를 통한 자동 컨피그레이션) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 이 기능을 활성화합니다.

3단계. Download Protocol(프로토콜 다운로드) 필드에서 컨피그레이션 파일을 다운로드할 방법 중 하나를 클릭합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

· Auto By File Extension — 이 옵션은 자동 컨피그레이션에서 TFTP(Trivial File Transfer Protocol) 또는 SCP(Secure Copy Protocol)를 사용함을 나타냅니다. 이는 컨피그레이션 파일의 확장명에 따라 달라집니다.

- File Extension for SCP — Auto By File Extension(SCP용 파일 확장명 자동)을 선택한 경우 File Extension for SCP(SCP용 파일 확장명) 필드에 구성 파일의 파일 확장명을 입력합니다. 이 확장명의 파일은 SCP를 통해 다운로드됩니다. 확장명을 입력하지 않으면 기본 확장명 파일(.scp)이 사용됩니다.

· TFTP만 - 이 옵션은 파일 확장명에 관계없이 TFTP만 사용하여 컨피그레이션 파일을 다운로드합니다.

· SCP만 - 이 옵션은 파일 확장명에 관계없이 SCP만 사용하여 컨피그레이션 파일을 다운로드합니다.

4단계. 3단계에서 SCP를 선택한 경우 Remote SSH Server Authentication(원격 SSH 서버 인증) 오른쪽의 링크를 클릭하여 원격 SSH 서버의 인증을 구성합니다. 이에 대한 자세한 내용은 스위치의 SSH(Secure Shell) 서버 인증 설정 문서를 참조하십시오.

5단계. 3단계에서 SCP를 선택한 경우 SSH 클라이언트 인증 오른쪽의 링크를 클릭하여 SSH 클라이언트의 인증을 구성합니다. 이에 대한 자세한 내용은 Cisco Business Managed Switches의 SSH(Secure Shell) 클라이언트 사용자 인증 문서를 참조하십시오.

참고: 4단계와 5단계는 300 Series Managed Switch에만 적용됩니다. 200 Series Managed Series가 있는 경우 4단계 및 5단계에서 설명한 SSH 클라이언트 및 서버 구성 옵션을 사용할 수 없습니다.

6단계. Backup Server Definition(백업 서버 정의) 필드에서 백업에 사용할 서버를 정의하는 방법에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

· IP 주소별 — IP 주소로 서버를 정의할 수 있습니다.

· 이름별 — 정규화된 도메인 이름으로 서버를 정의할 수 있습니다.

7단계. Backup Server IP Address/Name(백업 서버 IP 주소/이름) 필드에 IP 주소 또는 정규화된 도메인 이름을 입력하여 백업에 사용되는 서버를 정의합니다.

8단계. (선택 사항) Backup Configuration File Name(백업 컨피그레이션 파일 이름) 필드에 백업 컨피그레이션 파일 이름을 입력합니다.

참고: Last Auto Configuration Server IP Address(마지막 자동 컨피그레이션 서버 IP 주소) 필드에는 스위치에서 자동 컨피그레이션을 위해 사용한 마지막 서버의 IP 주소가 표시됩니다. Last Auto Configuration File Name(마지막 자동 컨피그레이션 파일 이름) 필드에는 스위치에서 자동 컨피그레이션을 위해 사용한 마지막 파일 이름이 표시됩니다.

9단계. Apply(적용)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.

200 Series 스위치에 대한 여러 문서 및 문서에 대한 링크를 비롯한 자세한 내용은 다음 링크를 참조하십시오.

- 200 Series 스위치 제품 페이지

- 300 Series 스위치 제품 페이지