목표

System Settings(시스템 설정)는 시스템 설명, 위치, 연락처 등 스위치의 기본 정보를 제공하는 기능입니다. 이러한 필드는 사용자가 네트워크 지원에 대해 관리자에게 문의할 수 있는 방법을 제공합니다.

이 문서에서는 200/300 Series Managed Switch에서 시스템 설정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

시스템 설정

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > System Settings(시스템 설정)를 선택합니다. 시스템 설정 페이지가 열립니다.

System Description(시스템 설명) 필드에 스위치에 대한 설명이 표시됩니다.

2단계. System Location 필드에 스위치의 물리적 위치를 입력합니다. 이는 네트워크의 사용자가 스위치의 물리적 위치를 알 수 있도록 사용됩니다.

3단계. System Contact(시스템 연락처) 필드에 스위치 관리자의 연락처 정보를 입력합니다. 네트워크 사용자가 스위치 관리자에게 문의할 수 있도록 사용됩니다.

4단계. Host Name(호스트 이름) 필드에서 원하는 호스트 이름에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다. 호스트 이름은 CLI 명령의 프롬프트에서 사용됩니다.

· Use Default — 스위치의 기본 호스트 이름을 사용합니다. 기본 호스트 이름 형식은 Switch123입니다. 여기서 123은 16진수 형식으로 된 스위치의 MAC 주소의 마지막 3바이트입니다.

· 사용자 정의 — 스위치의 호스트 이름을 입력합니다. 문자, 숫자 및 하이픈만 사용할 수 있습니다. 호스트 이름은 하이픈으로 시작하거나 끝날 수 없습니다.

5단계. System Mode(시스템 모드) 필드에서 스위치의 원하는 모드에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· L2 — 스위치가 레이어 2 모드로 작동합니다.

· L3 — 스위치가 레이어 3 모드로 작동합니다.

참고: 이 옵션은 300 Series Managed Switch에서만 사용할 수 있습니다. 200 Series Managed Switch는 레이어 2 모드에서만 실행할 수 있습니다. 시스템 모드가 변경되면 디바이스를 재설정해야 합니다.

6단계. (선택 사항) 로그인 화면에 표시될 사용자 지정 배너를 Login Banner 필드에 입력합니다.

참고: 사용자 지정 배너를 미리 보려면 Preview...를 클릭합니다.

7단계. 적용을 클릭합니다.