목표

이 문서에서는 200 Series Managed Switches에 대한 관리 액세스 권한을 갖기 위해 IPv4 주소를 구성하는 방법에 대해 설명합니다. 이 IPv4 주소를 구성하면 스위치에 액세스하여 텔넷 또는 웹 구성 유틸리티를 통해 다른 관리 작업을 수행할 수 있습니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 200 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

동적 IPv4 인터페이스 컨피그레이션

이 섹션에서는 200 Series Managed Series에서 IPv4 동적 주소를 활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > Management Interface(관리 인터페이스) > IPv4 Interface(IPv4 인터페이스)를 선택합니다. IPv4 인터페이스 페이지가 열립니다.

2단계. Management VLAN(관리 VLAN) 드롭다운 목록에서 TELNET(텔넷)을 통해 또는 웹 컨피그레이션 유틸리티를 통해 스위치에 액세스하는 데 사용되는 관리 VLAN을 선택합니다.

3단계. 스위치가 IP 주소를 동적으로 할당할 수 있게 하려면 IP Address Type(IP 주소 유형) 필드에서 Dynamic(동적)을 클릭합니다.

4단계. (선택 사항) Renew IP Address Now(지금 IP 주소 갱신) 필드에서 새 IP 주소를 얻으려면 Renew IP Address Now(지금 IP 주소 갱신) 확인란을 선택합니다.

5단계. Apply(적용)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.

고정 IPv4 인터페이스 컨피그레이션

이 섹션에서는 200 Series Manage 스위치에서 고정 IP 주소를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > Management Interface(관리 인터페이스) > IPv4 Interface(IPv4 인터페이스)를 선택합니다. IPv4 인터페이스 페이지가 열립니다.

2단계. Management VLAN(관리 VLAN) 드롭다운 목록에서 TELNET(텔넷)을 통해 또는 웹 컨피그레이션 유틸리티를 통해 스위치에 액세스하는 데 사용되는 관리 VLAN을 선택합니다.

3단계. IP Address Type 필드에서 고정 IPv4 주소를 구성하려면 Static을 클릭합니다.

4단계. IP Address(IP 주소) 필드에 원하는 IPv4 주소를 입력합니다.

5단계. Mask(마스크) 필드에서 사용 가능한 옵션 중 하나의 라디오 버튼을 클릭하여 서브넷 마스크 주소를 입력합니다.

· 네트워크 마스크 — 4단계에서 입력한 IP 주소에 해당하는 서브넷 마스크를 입력할 수 있습니다.

· Prefix Length — 4단계에서 입력한 IP 주소의 서브넷 마스크를 접두사 형식으로 입력할 수 있습니다.

6단계. 사용 가능한 옵션 중 하나의 라디오 버튼을 클릭하여 Administrative Default Gateway(관리 기본 게이트웨이) 필드에서 기본 게이트웨이 IP 주소를 정의합니다.

· 사용자 정의 — 기본 게이트웨이를 구성할 수 있습니다. 인접한 필드에 적절한 IP 주소를 입력합니다.

· 없음 — 기본 게이트웨이가 구성되지 않은 경우 이 옵션을 클릭합니다.

참고: Operational Default Gateway 필드는 현재 기본 게이트웨이의 IP 주소를 표시합니다.

7단계. Apply(적용)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.