목표

CDP(Cisco Discovery Protocol)는 IP 연결과 상관없이 Cisco 디바이스가 통신할 수 있게 해주는 링크 레이어 Cisco 전용 프로토콜입니다. 주로 프로토콜 주소와 디바이스 기능을 통신하는 데 사용됩니다. CDP는 포트 및/또는 연결의 서로 다른 속성을 포함하는 필드인 TLV(Type Length Values)가 포함된 프레임을 보냅니다.

이 문서에서는 200/300 Series Managed Switches의 CDP Statistics 페이지에 대한 정보를 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

· v1.2.7.76

CDP 통계

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > Discovery(검색) - CDP > CDP Statistics(CDP 통계)를 선택합니다. CDP Statistics 페이지가 열립니다.

2단계. Refresh Rate(새로 고침 빈도) 필드에서 원하는 시간 간격 옆의 라디오 버튼을 클릭하여 아래 정보를 새로 고치는 빈도를 설정합니다.

CDP 통계 정보는 다음 필드에 표시됩니다.

· Received — 수신된 CDP 패킷 수에 대한 통계를 표시합니다.

- Version 1 — 스위치가 받은 Version 1 CDP 패킷의 수

- Version 2 — 스위치에서 수신한 Version 2 CDP 패킷의 수 버전 2 패킷에는 버전 1 패킷보다 네이버에 대한 자세한 정보가 들어 있습니다. 네이버 연결의 이중 상태(반이중 또는 전이중), 전력 소비, 네이버 장치와의 연결에서 더 빠른 오류 조회를 제공하는 오류 감지 메커니즘 등이 있습니다.

- Total — 스위치에서 수신한 총 CDP 패킷 수입니다.

· 전송됨 — 전송된 CDP 패킷 수에 대한 통계를 표시합니다.

- Version 1 — 스위치가 전송한 Version 1 CDP 패킷의 수입니다.

- Version 2 — 스위치가 전송한 Version 2 CDP 패킷의 수입니다.

- Total — 스위치가 전송한 총 CDP 패킷 수입니다.

· CDP 오류 통계 — 유형별 CDP 오류 수를 표시합니다.

- 잘못된 체크섬 — 잘못된 체크섬이 있는 CDP 패킷 수입니다. 이는 패킷이 손상되었음을 의미합니다.

- Other Errors — 잘못된 체크섬 이외의 오류가 있는 CDP 패킷의 수입니다. 이는 일반적으로 전송되는 TLV 타입의 불일치에 기인한다.

- Neighbors Over Maximum — 메모리 부족으로 인해 삭제된 CDP 패킷의 수입니다.

3단계(선택 사항) CDP Received and Transmitted 카운터를 지우려면 Clear Counters를 클릭합니다.