목표

네트워크 디바이스의 QoS(Quality of Service)는 발신 트래픽의 우선순위를 제어합니다. 트래픽 혼잡이 발생하면 QoS는 어떤 큐를 먼저 보내고 어떤 큐를 삭제할 수 있는지 결정합니다.

이 문서의 목적은 200 및 300 Series Managed Switch에서 QoS 큐를 구성하는 방법을 설명하는 것입니다

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

QoS 큐 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Quality Of Service > General > Queue를 선택합니다. 대기열 페이지가 열립니다.

· Queue — 각 인터페이스에는 1개에서 4개의 큐가 있습니다.

· 스케줄링 방법 — 우선순위를 설정하는 방법을 결정합니다.

- Strict Priority(엄격한 우선 순위) - 트래픽이 가장 높은 우선 순위 대기열에 의해 먼저 전송됩니다. 대기열 번호 4의 우선순위가 가장 높고 대기열 번호 1의 우선순위가 가장 낮습니다.

- WRR(Weighted Round Robin) - 트래픽이 큐의 가중치에 비례하여 전송됩니다. 대기열의 가중치가 높을수록 더 많은 트래픽이 전송됩니다(대기열 번호 4가 가장 높음).

- WRR 가중치 — WRR을 선택한 경우에만 WRR 가중치를 입력합니다.

- WRR 대역폭 % — WRR 가중치의 백분율을 나타내며 대기열에 할당된 대역폭의 양을 표시합니다.

2단계. 적절한 라디오 버튼을 클릭하여 각 대기열의 우선순위를 정의합니다.

참고: 대기열이 높을수록 Strict Priority를 사용하고 대기열이 낮으면 WRR을 사용할 수 있습니다.  Strict Priority 대기열의 모든 트래픽은 WRR 아래의 대기열의 트래픽이 전송되기 전에 전송됩니다.

3단계. Apply(적용)를 클릭하여 설정을 저장하거나 Cancel(취소)을 클릭하여 변경 사항을 취소합니다.