목표

IGMP(Internet Group Management Protocol)는 멀티캐스트를 위해 설계된 프로토콜입니다. IGMP를 사용하면 네트워크 내의 여러 사용자 간에 그룹 멤버십을 설정할 수 있습니다. IGMP는 네트워크에서 여러 사용자(일대다 사용자 또는 다대다 사용자) 간 비디오 채팅과 같은 멀티미디어 스트리밍에 주로 사용됩니다. 반면 스누핑은 통신의 제3자가 현재 연결 데이터 트래픽을 수신 대기하거나 관찰할 때 사용하는 용어입니다. 따라서 IGMP 스누핑은 멀티캐스트 트래픽을 특별히 수신 대기하는 프로세스입니다. 기본적으로 300 Series Managed Switch는 모든 멀티캐스트 프레임을 특정 VLAN에 할당된 모든 포트에 전달합니다. 이 동작은 안전하지 않으며 멀티캐스트 프레임이 잘못된 위치에 놓일 수 있습니다. 스위치의 특정 포트에 이미 등록된 멀티캐스트 클라이언트에만 멀티캐스트 트래픽을 전달하도록 IGMP 스누핑을 활성화할 수 있습니다. 이렇게 하면 멀티캐스트 프레임은 VLAN의 모든 사용자가 아닌 VLAN 내의 특정 멀티캐스트 클라이언트에만 전달됩니다.

이 문서의 목적은 200/300 Series Managed Switches에서 IGMP 스누핑을 구성하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

브리지 멀티캐스트 사용

IGMP 스누핑이 작동하려면 브리지 멀티캐스트를 활성화해야 합니다.

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Multicast(멀티캐스트) > Properties(속성)를 선택합니다. 등록 정보 페이지가 열립니다.

2단계. Bridge Multicast Filtering Status(브리지 멀티캐스트 필터링 상태) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다.

3단계. 적용을 클릭합니다.

참고: 멀티캐스트 속성을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 300 Series Managed Switches의 Multicast Properties Configuration 기사를 참조하십시오.

VLAN에서 IGMP 스누핑 구성

단일 VLAN에서 IGMP 스누핑 구성

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Multicast(멀티캐스트) > IGMP Snooping(IGMP 스누핑)을 선택합니다. IGMP 스누핑 페이지가 열립니다.

2단계. IGMP 스누핑을 전역적으로 시작하려면 Enable(활성화)을 선택합니다.

3단계. 적용을 클릭합니다.

4단계. IGMP 스누핑을 적용하려는 VLAN에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

5단계. Edit를 클릭합니다.

Edit IGMP Snooping 창이 나타납니다.

6단계. IGMP Snooping Status 필드에서 Enable 확인란을 선택합니다. 이 옵션은 어떤 호스트가 멀티캐스트 트래픽을 요청했는지 확인하기 위해 트래픽을 모니터링합니다.

7단계. MRouter Ports Auto Learn(MRouter 포트 자동 학습) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다. 이 옵션은 MRouter가 연결된 특정 포트를 자동으로 인식합니다. MRouter는 멀티캐스트 패킷을 적절하게 라우팅하도록 설계된 라우터입니다.

8단계. Query Robustness 필드에서 호스트에 연결하기 위해 스위치가 수행하는 쿼리 수를 입력합니다. 응답이 수신되지 않으면 스위치는 호스트 정보를 삭제합니다.

9단계. Query Interval(쿼리 간격) 필드에 전송된 쿼리 메시지 간의 시간 간격을 입력합니다.

10단계. Query Max Response Interval(최대 응답 간격 쿼리) 필드에 쿼리에 응답하는 호스트가 지정된 시간(초)을 입력합니다.

11단계. 마지막 멤버 쿼리 카운터 필드에서 다음 중 하나를 클릭합니다.

· Use Default — 이 옵션은 스위치가 그룹에 더 이상 구성원이 없다고 가정하기 전에 전송할 기본 IGMP 그룹별 쿼리 수를 사용합니다.

· 사용자 정의 — 이 옵션을 사용하면 스위치에서 그룹에 구성원이 더 이상 없다고 가정하기 전에 전송할 특정 수의 IGMP 그룹별 쿼리를 입력할 수 있습니다.

12단계. 스위치에서 그룹별 쿼리에서 Max Response Interval 값을 읽을 수 없는 경우에 사용되는 Maximum Response Delay를 Last Member Query Interval 필드에 입력합니다.

13단계. IGMP 그룹 나가기 메시지가 수신될 경우 멤버 포트로 전송된 멀티캐스트 스트림을 더 빠르게 차단하려면 Immediate Leave 필드에서 Enable 확인란을 선택합니다.

14단계. IGMP Querier Status 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 IGMP Querier를 활성화합니다.

15단계. Administrative Querier Source IP Address 필드에서 다음 라디오 버튼 중 하나를 클릭합니다.

· Auto — 이 옵션은 관리 IP 주소를 선택합니다.

· 사용자 정의 — 이 옵션을 사용하면 드롭다운 목록에서 원하는 IP 주소를 선택할 수 있습니다.

16단계. IGMP Querier Version(IGMP 쿼리기 버전) 필드에서 소스 특정 IP 멀티캐스트 전달을 수행하는 스위치 또는 멀티캐스트 라우터가 이 VLAN에 있는 경우 IGMPV3을 클릭하고, 그렇지 않은 경우 IGMPV2를 클릭합니다.

참고: Edit IGMP Snooping(IGMP 스누핑 수정) 창의 오른쪽에 있는 정보에 현재 IGMP 컨피그레이션이 표시됩니다.

다음 정보가 표시됩니다.

· Operational IGMP Status — 선택한 VLAN의 현재 IGMP 상태.

· Operational Query Robustness — 선택한 VLAN의 현재 Query Robustness 값

· Operational Query Interval — 선택한 VLAN의 현재 쿼리 간격 값입니다.

· Operational Query Max Response Interval — 선택한 VLAN의 현재 쿼리 최대 응답 간격 값

· Operational Last Member Response Interval — 선택한 VLAN의 Last Member Response Interval 값

· 마지막 멤버 쿼리 카운터 작동 — 선택한 VLAN의 마지막 멤버 쿼리 카운터 값

· Operational Last Member Query Interval — 선택한 VLAN의 마지막 멤버 쿼리 간격 값

· Operational Querier Source IP Address — 선택한 VLAN의 현재 Querier Source IP 주소.

17단계. 적용을 클릭합니다.

여러 VLAN에서 IGMP 스누핑 구성

이 섹션에서는 여러 VLAN에서 특정 VLAN의 IGMP 스누핑 컨피그레이션을 적용하는 방법에 대해 설명합니다.

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Multicast(멀티캐스트) > IGMP Snooping(IGMP 스누핑)을 선택합니다. IGMP 스누핑 페이지가 열립니다.

2단계. 다른 VLAN에 적용할 IGMP 스누핑 컨피그레이션이 있는 VLAN을 클릭합니다.

3단계. 설정 복사를 클릭합니다. 설정 복사 창이 나타납니다.

4단계. 제공된 필드에 이전에 선택한 VLAN의 IGMP 스누핑 컨피그레이션을 적용할 VLAN을 입력합니다. IGMP 스누핑 테이블의 엔트리 번호(예: 1, 2 또는 1-2)를 기준으로 또는 VLAN ID(예: VLAN1, VLAN2 또는 VLAN1-VLAN2)를 사용하여 각 VLAN 또는 VLAN 범위를 입력할 수 있습니다.

5단계. 적용을 클릭합니다.