목표

터널링은 한 네트워크 유형에서 다른 유형의 네트워크를 통해 패킷을 전송하는 기능입니다. ISATAP(Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol)는 IPv4 네트워크를 통한 전송을 위해 IPv4 패킷 내에 IPv6 패킷을 캡슐화하는 데 사용되는 IPv6 터널 유형입니다.

ISATAP IPv6 주소는 인터페이스 ID 및 16진수 접두사를 정의하기 위해 IPv4 주소를 사용하여 생성됩니다. 인터페이스 ID는 5EFE:a.b.c.d로 표시됩니다. 여기서 a.b.c.d는 점으로 구분된 10진수 IPv4 표기입니다. 따라서 176.8.168.132와 관련된 인터페이스 ID와 FE80의 접두사는 ISATAP 터널 주소 FE80::5EFE:176.8.168.132를 제공합니다.

이 문서에서는 200/300 Series 관리 스위치에 ISATAP 터널을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

IPV6 터널

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 스위치가 레이어 2 모드인 경우 Administration(관리) > Management Interface(관리 인터페이스) > IPv6 Tunnel(IPv6 터널)을 선택하고, 스위치가 레이어 3 모드인 경우 IP Configuration(IP 컨피그레이션) > Management and IP Interface(관리 및 IP 인터페이스) > IPv6 Tunnel(IPv6 터널)을 선택합니다. IPv6 Tunnel(IPv6 터널) 페이지가 열립니다.

다음 필드는 터널에 대한 정보를 표시합니다

· Tunnel Number — 자동 터널 라우터 도메인 번호입니다.

· Tunnel Type — 기본적으로 ISATAP로 할당되는 터널 유형입니다.

2단계. Source IPv4 Address 필드에서 원하는 터널 소스 IP 주소에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· Auto(자동) — 스위치에서 자동으로 스위치에 구성된 다른 모든 인터페이스에서 가장 낮은 IPv4 주소를 선택합니다.

· None — ISATAP 터널이 비활성화됩니다.

· 수동 — 원하는 소스 IPv4 주소를 입력합니다. 이 주소는 스위치 인터페이스의 IPv4 주소 중 하나여야 합니다.

3단계. Tunnel Router's Domain Name(터널 라우터의 도메인 이름) 필드에서 원하는 터널 이름에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다. 자동 터널 라우터 도메인 이름을 나타냅니다.

· Use Default — 기본적으로 터널 라우터의 도메인 이름은 ISATAP입니다.

· 사용자 정의 — 터널 라우터 도메인 이름을 입력합니다.

4단계. 쿼리 간격 필드에서 쿼리 간격이 정의되는 원하는 방법에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다. Query Interval(쿼리 간격)은 DNS 쿼리 간의 시간(초)을 나타냅니다. DNS 쿼리는 터널의 도메인 이름을 IP 주소로 확인하는 데 사용됩니다.

· 기본값 사용 — 기본적으로 10초라는 값이 쿼리 간격으로 사용됩니다.

· 사용자 정의 — 원하는 쿼리 간격 시간을 입력합니다.

5단계. ISATAP Solicitation Interval(ISATAP 요청 간격) 필드에서 ISATAP 요청 간격이 정의되는 원하는 방법에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다. ISATAP 요청 메시지는 ISATAP 인터페이스를 광고하는 데 사용됩니다. 이는 활성 ISATAP 라우터가 없는 경우에만 발생합니다.

· Use Default — 기본적으로 10초라는 값이 요청 간격으로 사용됩니다.

· 사용자 정의 — 원하는 요청 간격을 입력합니다.

6단계. ISATAP Robustness(ISATAP 견고성) 필드에서 원하는 ISATAP 견고성에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다. DNS 또는 라우터 요청 쿼리의 간격을 계산하는 데 사용됩니다. 새로 고침 메시지 수입니다. 숫자가 클수록 쿼리 빈도가 높습니다.

· 기본값 사용 — 기본적으로 값 3이 사용됩니다.

· 사용자 정의 — 원하는 ISATAP 견고성을 입력합니다.

참고: IPv4 인터페이스가 작동하지 않으면 ISATAP 터널이 작동하지 않습니다.

7단계. 적용을 클릭합니다. ISATAP 터널이 구성됩니다.