목표

이 문서의 목적은 기본 시스템 정보와 200/300 Series Managed Switches에서 각 매개변수가 무엇을 의미하는지 보여주는 것입니다. 이 정보는 모든 네트워크 관리자에게 유용하며 네트워크에 대한 더 나은 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한

이 문서에서는 네트워크에서 스위치 및 그 용도를 보다 잘 식별할 수 있는 기본 시스템 정보를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

일반 시스템 정보

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Status and Statistics > System Summary를 선택합니다. 시스템 요약 페이지가 열립니다.

System Information(시스템 정보) 영역에는 다음 정보가 표시됩니다.

· 시스템 작동 모드 — 스위치의 작동 모드를 표시합니다. 사용 가능한 작동 모드는 TCP/IP 모델 작동 모드의 Layer 2와 Layer 3입니다. 레이어 2 작동 모드에서는 스위치가 전적으로 레이어 2 스위치 역할을 합니다. 레이어 3 작동 모드에서는 스위치가 레이어 2 스위치의 역할을 하지만 레이어 3 작업도 수행합니다.

· 시스템 설명 — 시스템에 대한 설명입니다.

· System Location — 스위치의 물리적 위치. 정보를 변경하려면 Edit를 클릭합니다.

· 시스템 담당자 — 담당자의 이름입니다. 정보를 변경하려면 Edit를 클릭합니다.

· Host Name — 스위치의 이름입니다. 기본적으로 스위치 Host Name은 스위치 MAC 주소의 최하위 바이트 3개와 연결된 switch로 구성됩니다. 정보를 변경하려면 Edit를 클릭합니다.

참고: Edit(수정)를 클릭하면 200/300 Series Managed Switches의 System Settings Configuration(시스템 설정 컨피그레이션) 문서를 참조하여 시스템 설정 정보를 변경하는 방법을 알아보십시오.

· 시스템 개체 ID — 이 제품의 고유한 SNMP 개체 ID입니다.

· 시스템 업타임 — 마지막 재부팅 이후 경과한 시간

· 현재 시간 — 현재 시스템 시간.

· 기본 MAC 주소 — 스위치 MAC 주소.

· 점보 프레임 — 점보 프레임 지원 상태. 이 지원은 포트 설정 페이지에서 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 점보 프레임 지원은 활성화된 후 스위치를 재부팅해야 적용됩니다. 점보 프레임은 크기가 1500바이트 이상인 이더넷 프레임입니다.

스위치에서 사용 가능한 서비스에 대한 정보는 TCP/UDP Services Status(TCP/UDP 서비스 상태) 영역에 있습니다.

참고: TCP/UDP 서비스의 상태를 변경하려면 Edit를 클릭합니다. TCP/UDP Services(TCP/UDP 서비스) 페이지가 열립니다. TCP/UDP 서비스의 상태를 변경하는 방법을 알아보려면 300 Series Managed Switches의 TCP/UDP 서비스 상태 보기 문서를 참조하십시오.

· HTTP 서비스 — HTTP 서비스의 현재 상태(활성화 또는 비활성화)를 표시합니다.

· HTTPS 서비스 — HTTPS 서비스의 현재 상태(활성화 또는 비활성화)를 표시합니다. HTTPS는 HTTP의 보안 버전입니다.

· SNMP Service — SNMP(Simple Network Management Protocol) 서비스의 현재 상태(Enable 또는 Disable)를 표시합니다. SNMP는 네트워크 환경을 관리하고 제어할 수 있는 툴을 제공합니다.

· 텔넷 서비스 — 텔넷 서비스의 현재 상태(활성화 또는 비활성화)를 표시합니다. 텔넷은 네트워크와의 원격 연결을 설정할 수 있는 프로토콜입니다.

· SSH Service — SSH(Secure Shell) 서비스의 현재 상태(Enable 또는 Disable)를 표시합니다. SSH는 텔넷과 마찬가지로 네트워크에 대한 원격 연결을 설정할 수 있지만 SSH는 텔넷보다 더 강력한 보안을 제공합니다.

Software Information(소프트웨어 정보) 영역에 다음 정보가 표시됩니다.

· 펌웨어 버전(활성 이미지) — 현재 사용 중인 소프트웨어 이미지의 펌웨어 버전 번호입니다.

· 펌웨어 MD5 체크섬(활성 이미지) — 활성 이미지의 MD5 체크섬. MD5는 데이터를 암호화하는 해시 알고리즘입니다. 이 경우 펌웨어는 데이터 무결성 및 펌웨어 데이터 보호를 위해 MD5 체크섬 값을 생성합니다.

· 펌웨어 버전(비활성) — 비활성 소프트웨어 이미지의 펌웨어 버전 번호입니다.

· 펌웨어 MD5 체크섬(비활성) — 비활성 소프트웨어 이미지의 MD5 체크섬. 200/300 Series Managed Switch에는 최대 2개의 서로 다른 펌웨어가 있을 수 있으므로, 각 펌웨어는 데이터 무결성을 위해 자체 MD5 체크섬 값을 갖습니다.

· Boot Version — 부트 이미지 버전 번호.

· Boot MD5 Checksum — 부트 이미지의 MD5 체크섬입니다.

· 로케일 — 제1언어의 로케일입니다.

· Language Version — 활성 이미지의 기본 언어에 대한 펌웨어 버전입니다.

· Language MD5 Checksum(언어 MD5 체크섬) - 언어 파일의 MD5 체크섬입니다.

· Serial Number — 스위치의 일련 번호를 표시합니다.

· PID VID — 스위치의 부품 번호와 버전 ID를 표시합니다.

스위치가 PoE를 지원하는 경우 다음과 같은 일반적인 PoE 통계 및 설정도 표시됩니다.

· Maximum Available PoE Power (W) — PoE가 제공할 수 있는 최대 가용 전력(와트).

· 총 PoE 전력 소비량(W) — 연결된 PoE 장치에 공급되는 총 PoE 전력(와트)

· PoE 전원 모드 — PoE(Power over Ethernet) 장치는 스위치에서 전원이 공급됩니다. 디바이스는 연결된 포트에서 전원을 공급받습니다. 스위치는 전원 모드에 따라 두 가지 방법으로 페이지를 제한합니다.

- 포트 제한 — PoE 속성 페이지에서 구성합니다. 전력이 특정 전력량으로 제한되며, 이러한 설정을 활성화하려면 시스템이 PoE 포트 제한 모드에 있어야 합니다.

- 클래스 제한 — PoE 속성 페이지에서 구성합니다. 연결된 디바이스의 클래스에 따라 전력이 제한되며, 이러한 설정을 활성화하려면 시스템이 PoE 포트 제한 모드에 있어야 합니다.