목표

네트워크를 최적화하는 일반적인 방법은 QoS(Quality of Service)를 사용하는 것입니다. QoS는 서로 다른 구성 가능한 기준에 따라 특정 네트워크 트래픽의 우선순위를 지정하여 작동합니다. 우선 순위가 낮은 트래픽은 속도가 느려져 우선 순위가 높은 트래픽에 더 나은 처리량을 제공합니다. Cisco Series Managed Switches는 4개의 대기열을 지원하며, 여기서 4개의 대기열의 우선 순위가 가장 높습니다. QoS는 서로 다른 신뢰 모드를 기반으로 Cisco Series Managed Switch에서 구성할 수 있습니다.

이 스위치는 다음과 같은 Trusted Mode(신뢰할 수 있는 모드)를 지원합니다.

· CoS/802.1p(Class of Service)는 혼잡으로 인해 스위치에서 트래픽이 버퍼링된 경우 사용자가 데이터 패킷의 우선순위를 지정할 수 있도록 합니다. CoS 값의 범위는 0~7이며, 7의 우선순위가 가장 높습니다.

· IP DSCP(Differentiated Services Code Point)가 DSCP 값을 기반으로 패킷을 탐지합니다. VLAN 우선순위 태그는 변경되지 않습니다.

이 문서에서는 200/300 Series Managed Switch에서 QoS CoS 신뢰 모드를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

기본 Cos 대 대기열 매핑 테이블

802.1p 값

대기열

참고

0

1

배경

1

1

최선형

2

2

탁월한 노력

3

3

중요 애플리케이션 LSV 폰 SIP

4

3

비디오

5

4

Voice Cisco IP Phone 기본값

6

4

Interwork Control LSV phone RTP

7

4

네트워크 제어

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

· v1.2.7.76

QoS 컨피그레이션

QoS 속성

QoS Properties 페이지는 QoS를 전역적으로 활성화하고 QoS 신뢰 모드를 구성하는 데 사용됩니다.

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Quality of Service > General > QoS Properties를 선택합니다. QoS Properties(QoS 속성) 페이지가 열립니다.

2단계. 스위치에서 QoS를 활성화하려면 QoS Mode 필드에서 Enable을 선택합니다.

3단계. Trust Mode(신뢰 모드) 필드에서 CoS/802.1p 라디오 버튼을 클릭하여 신뢰 모드를 CoS/802.1p로 구성합니다. 신뢰 모드는 네트워크 트래픽이 대기열로 전송되는 방법을 결정합니다.

4단계. 적용을 클릭합니다. QoS 신뢰 모드가 구성됩니다.

5단계. 아래로 스크롤하여 QoS Configuration Table(QoS 컨피그레이션 테이블)로 이동하고 Interface Type(인터페이스 유형) 드롭다운 목록에서 인터페이스를 선택합니다.

6단계. Go(이동)를 클릭하여 포트 또는 LAG 목록을 표시합니다.

7단계. 편집할 포트 또는 LAG의 라디오 버튼을 클릭합니다.

8단계. 지정된 인터페이스를 구성하려면 Edit를 클릭합니다. Edit Interface CoS Configuration(인터페이스 CoS 컨피그레이션 수정) 창이 나타납니다.

9단계. (선택 사항) 원하는 인터페이스에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· Port — Port(포트) 드롭다운 목록에서 구성할 포트를 선택합니다. 이는 선택한 단일 포트에만 영향을 미칩니다.

· LAG — LAG 드롭다운 목록에서 구성할 LAG를 선택합니다. 이는 LAG 컨피그레이션에 정의된 포트 그룹에 영향을 미칩니다.

10단계. Default CoS(기본 CoS) 드롭다운 목록에서 VLAN 태그가 없는 수신 패킷에 대한 기본 CoS 값을 선택합니다. 0의 CoS 값은 우선순위가 가장 낮은 반면 7의 우선순위가 가장 높습니다.

11단계. 적용을 클릭합니다. 인터페이스에 대한 기본 CoS 값이 구성됩니다.

QoS 인터페이스 설정

QoS Interface Settings 페이지는 포트별로 QoS를 활성화하는 데 사용됩니다.

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Quality of Service > General > Interface Settings를 선택합니다. Interface Settings 페이지가 열립니다.

2단계. Interface Type 드롭다운 목록에서 인터페이스를 선택합니다.

3단계. Go(이동)를 클릭하여 포트 또는 LAG 목록을 표시합니다.

4단계. 편집할 포트 또는 LAG의 라디오 버튼을 클릭합니다.

5단계. 지정된 인터페이스를 구성하려면 Edit를 클릭합니다. Edit QoS Interface Settings 창이 나타납니다.

6단계. (선택 사항) 원하는 인터페이스에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· Port — Port(포트) 드롭다운 목록에서 구성할 포트를 선택합니다. 이는 선택한 단일 포트에만 영향을 미칩니다.

· LAG — LAG 드롭다운 목록에서 구성할 LAG를 선택합니다. 이는 LAG 컨피그레이션에 정의된 포트 그룹에 영향을 미칩니다.

7단계. QoS State(QoS 상태) 필드에서 Enable(활성화)을 선택합니다. 이렇게 하면 구성된 QoS 신뢰 모드를 기반으로 인터페이스의 인바운드 트래픽에 우선 순위가 지정됩니다. 이 경우 CoS/802.1p 신뢰 모드입니다. QoS State(QoS 상태)가 비활성화된 경우 인터페이스의 모든 인바운드 트래픽은 Best Effort Queue(최선형 큐)에 매핑되며 우선순위 지정이 수행되지 않습니다.

8단계. 적용을 클릭합니다. 인터페이스 설정이 구성됩니다.

QoS 큐

대기열 페이지는 이그레스 대기열의 우선순위를 구성하는 데 사용됩니다.

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Quality of Service > General > Queue를 선택합니다. 대기열 페이지가 열립니다.

2단계. 각 대기열의 원하는 예약 방법에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다. 트래픽 처리 방법을 결정합니다.

· Strict Priority(엄격한 우선순위) — 우선순위가 더 높은 큐의 이그레스 트래픽이 먼저 전송됩니다. 우선 순위가 낮은 대기열의 트래픽은 우선 순위가 높은 모든 대기열 트래픽이 전송된 후에 처리됩니다.

· WRR — WRR(Weighted Round Robin)은 대기열의 가중치에 비례하여 트래픽을 대기열로 전송합니다. 즉, 가중치가 더 높은 큐에서 더 많은 패킷이 전송됩니다. 대기열은 해당 대기열의 할당량을 충족한 다음 다음 대기열을 처리할 때까지 서비스됩니다.

3단계. 스케줄링 방법이 WRR로 구성된 경우 WRR Weight 필드에 각 대기열의 가중치 값을 입력합니다. 가중치가 높은 대기열에는 더 많은 대역폭이 부여됩니다. 대기열에 제공된 대역폭의 백분율은 WRR 대역폭(%) 필드에 표시됩니다.

4단계. 적용을 클릭합니다. 큐 설정이 구성됩니다.

큐에 CoS/802.1p

CoS/802.1p to Queue(큐에 대한 CoS/802.1p) 페이지는 802.1p 우선순위 태그가 있는 패킷을 이그레스 큐에 매핑하는 데 사용됩니다.

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Quality of Service(서비스 품질) > General(일반) > CoS/802.1p to Queue(대기열에 대한 CoS/802.1p)를 선택합니다. CoS/802.1p to Queue(대기열에 대한 CoS/802.1p) 페이지가 열립니다.

다음 필드는 이그레스 대기열에 대한 정보를 표시합니다.

· 802.1p — 인그레스 패킷의 802.1p 우선순위 태그입니다. 802.1p 태그가 있는 패킷은 해당 이그레스 큐에 매핑됩니다.

· 출력 대기열 — 해당하는 802.1p 태그에 매핑된 이그레스 대기열입니다.

참고: 우선순위 태그가 없는 패킷에는 QoS Properties 페이지에서 구성된 기본 CoS 값에 따라 우선순위 태그가 지정됩니다.

2단계. Output Queue 드롭다운 목록에서 해당하는 802.1 우선순위 태그와 함께 패킷을 전송할 출력 대기열을 선택합니다.

참고: Restore Defaults(기본값 복원)를 클릭하여 큐 컨피그레이션에 기본 CoS를 복원합니다.

3단계. 적용을 클릭합니다. 큐 설정에 대한 CoS가 구성됩니다.

Bandwidth

Bandwidth는 인터페이스의 패킷 전송 속도입니다. Bandwidth 페이지는 인터페이스별로 인그레스 및 이그레스 대역폭을 구성하는 데 사용됩니다.

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Quality of Service > General > Bandwidth를 선택합니다. Bandwidth(대역폭) 페이지가 열립니다.

2단계. Interface Type 드롭다운 목록에서 인터페이스를 선택합니다.

3단계. Go(이동)를 클릭하여 포트 또는 LAG 목록을 표시합니다.

4단계. 편집할 포트 또는 LAG의 라디오 버튼을 클릭합니다.

5단계. 지정된 인터페이스를 구성하려면 Edit를 클릭합니다. Edit QoS Interface Settings 창이 나타납니다.

6단계. (선택 사항) 원하는 인터페이스에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· Port — Port(포트) 드롭다운 목록에서 구성할 포트를 선택합니다. 이는 선택한 단일 포트에만 영향을 미칩니다.

· LAG — LAG 드롭다운 목록에서 구성할 LAG를 선택합니다. 이는 LAG 컨피그레이션에 정의된 포트 그룹에 영향을 미칩니다.

7단계(선택 사항) 인터페이스에서 인그레스 대역폭을 구성하려면 Ingress Rate Limit(인그레스 속도 제한) 필드에서 Enable(활성화)을 선택합니다. 인터페이스에서 수신된 패킷의 대역폭입니다. 이 옵션을 비활성화하면 100킬로비트 기본값이 사용됩니다.

8단계. Ingress Rate Limit(인그레스 속도 제한)이 활성화된 경우 인터페이스의 인그레스(ingress)에 허용되는 대역폭을 입력합니다.

9단계(선택 사항) 인터페이스에서 이그레스 대역폭을 구성하려면 Egress Shaping Rate(이그레스 쉐이핑 속도) 필드에서 Enable(활성화)을 선택합니다. 인터페이스에서 전송된 패킷의 대역폭입니다. 이 옵션을 비활성화하면 64킬로비트 기본값이 사용됩니다.

10단계. 이그레스 쉐이핑 속도가 활성화된 경우 다음 필드를 입력합니다.

· CIR(Committed Information Rate) — 인터페이스 이그레스에 허용되는 대역폭.

· CBS(Committed Burst Size) — 인터페이스에서 버스트로 전송할 수 있는 데이터의 양입니다.

11단계. 적용을 클릭합니다. 대역폭 설정이 구성됩니다.

큐당 이그레스 셰이핑

[대기열별 이그레스 셰이핑] 페이지는 대기열별로 이그레스 대역폭을 구성하는 데 사용됩니다.

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Quality of Service > General > Egress Shaping Per Queue를 선택합니다. Egress Shaping Per Queue 페이지가 열립니다.

2단계. Interface Type 드롭다운 목록에서 인터페이스를 선택합니다.

3단계. Go(이동)를 클릭하여 포트 또는 LAG 목록을 표시합니다.

4단계. 편집할 포트 또는 LAG의 라디오 버튼을 클릭합니다.

5단계. 지정된 인터페이스를 구성하려면 Edit를 클릭합니다. Edit Egress Shaping Per Queue 창이 나타납니다.

6단계. (선택 사항) 원하는 인터페이스에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· Port — Port(포트) 드롭다운 목록에서 구성할 포트를 선택합니다. 이는 선택한 단일 포트에만 영향을 미칩니다.

· LAG — LAG 드롭다운 목록에서 구성할 LAG를 선택합니다. 이는 LAG 컨피그레이션에 정의된 포트 그룹에 영향을 미칩니다.

7단계. 대기열의 이그레스 대역폭을 구성하려면 Enable in the Queue 필드를 선택합니다.

8단계. 대기열 필드가 활성화된 경우 다음 필드를 입력합니다.

· CIR(Committed Information Rate) — 인터페이스 이그레스에 허용되는 대역폭. 기본값은 64킬로비트/초입니다.

· CBS(Committed Burst Size) — 인터페이스에서 버스트로 전송할 수 있는 데이터의 양입니다. 기본값은 128000바이트입니다.

9단계. 적용을 클릭합니다. 큐별 이그레스 셰이핑 설정이 구성됩니다.