목표

200/300 Series Managed Switch에는 시스템 이벤트에 대한 정보를 제공하는 로그라는 메시지 집합을 기록할 수 있는 기능이 있습니다. 스위치는 두 가지 로컬 로그 세트, 즉 재부팅 후 지워지는 RAM에 기록되는 로깅된 이벤트 목록 하나와 재부팅 시 저장되는 플래시 메모리에 기록되는 순환 로그 파일 하나를 저장합니다. 또한 이러한 로그는 원격 SYSLOG 서버로 전송되어 트랩 및 SYSLOG 메시지 형태로 쉽게 보고 모니터링할 수 있습니다.

이 문서에서는 시스템 로그를 보는 방법과 200/300 Series Managed Switch에서 로그를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

RAM 메모리 로그

이 섹션에서는 RAM 메모리 로그 테이블에 액세스하는 방법과 다양한 옵션에 대해 설명합니다.

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Status and Statistics(상태 및 통계) > View Log(로그 보기) > RAM Memory(RAM 메모리)를 선택합니다. RAM Memory(RAM 메모리) 페이지가 열립니다.

RAM Log Table(RAM 로그 테이블)에는 다음 필드가 있습니다.

· Log Index — 로그 항목 번호.

· Log Time — 로그가 생성된 날짜 및 시간.

· 심각도 — 이벤트 심각도.

· Description — 기록된 이벤트를 설명하는 정보 메시지입니다.

2단계. (선택 사항) 경보 깜박임 기능을 비활성화하려면 경보 아이콘 깜박임 비활성화를 클릭합니다.

3단계. (선택 사항) RAM Memory Log Table(RAM 메모리 로그 테이블)의 특정 항목 수를 보려면 Showing(표시) 드롭다운 목록에서 페이지당 표시할 항목 수를 선택합니다.

4단계. (선택 사항) RAM Memory Log Table(RAM 메모리 로그 테이블)의 다음 항목 페이지를 보려면 Next(다음) 버튼을 클릭합니다.

5단계. (선택 사항) RAM에서 로그를 지우려면 Clear Logs(로그 지우기)를 클릭합니다.

플래시 메모리 로그

이 섹션에서는 플래시 메모리 로그 테이블에 액세스하는 방법과 다양한 옵션에 대해 설명합니다.

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Status and Statistics(상태 및 통계) > View Log(로그 보기) > Flash Memory(플래시 메모리)를 선택합니다. Flash Memory(플래시 메모리) 페이지가 열립니다.

플래시 메모리 로그 테이블에는 다음 필드가 있습니다.

· Log Index — 로그 항목 번호.

· Log Time — 로그가 생성된 날짜 및 시간.

· 심각도 — 이벤트 심각도.

· Description — 기록된 이벤트를 설명하는 정보 메시지입니다.

2단계. (선택 사항) 플래시 메모리 로그 테이블의 특정 항목 수를 보려면 Showing 드롭다운 목록에서 페이지당 표시할 항목 수를 선택합니다.

3단계. (선택 사항) 플래시 메모리 로그 테이블에 있는 항목의 다음 페이지를 보려면 Next(다음) 버튼을 클릭합니다.

4단계. (선택 사항) RAM에서 로그를 지우려면 Clear Logs(로그 지우기)를 클릭합니다.

로그 설정

이 섹션에서는 200/300 Series Managed Switches에서 제공하는 다양한 로그 옵션을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > System Log(시스템 로그) > Log Settings(로그 설정)를 선택합니다. Log Settings 페이지가 열립니다.

2단계. Logging(로깅) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 로그를 활성화합니다.

3단계. (선택 사항) Syslog Aggregator를 활성화하려면 Syslog Aggregator 필드에서 Enable 확인란을 선택합니다. 이 기능을 사용하면 동일 및 순차 로그가 단일 메시지로 표시될 수 있습니다. 메시지 정보가 집계된 횟수는 메시지 정보에 포함됩니다.

4단계. Syslog Aggregator가 활성화된 경우 Max Aggregator Time 필드에 syslogs 메시지가 집계되는 시간 간격(초)을 입력합니다.

5단계. RAM Memory Logging(RAM 메모리 로깅) 및 Flash Memory Logging(플래시 메모리 로깅)에서 스위치가 로그를 유지할 이벤트 확인란을 선택합니다. 다음은 확인할 수 있는 이벤트입니다.

· 긴급 — 시스템을 사용할 수 없습니다.

· 경고 - 조치가 필요합니다. 이 이벤트는 사용자에게 디바이스에서 특정 작업을 즉시 수행하도록 지시합니다

· Critical(중대) - 시스템이 심각한 상태입니다. 이 이벤트는 오류 이벤트보다 관련성이 더 높으므로 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 스위치가 전혀 작동하지 않습니다.

· 오류 — 시스템이 오류 상태입니다. 스위치는 오류 발생 시 작동하며, 사용자에게 오류가 발생한 위치를 알려줍니다.

· 경고 — 시스템 경고가 발생했습니다. 하드웨어 또는 소프트웨어 등 시스템 변경이 발생했으며 일부 스위치 구성 요소가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

· 알림 — 시스템이 정상적으로 작동하지만 시스템 알림이 발생했습니다.

· Informational — 이 이벤트는 디바이스의 활동에 대한 정보만 표시합니다.

· Debug — 이벤트에 대한 자세한 정보를 표시합니다. 이 이벤트는 스위치 성능에 대한 모든 정보를 지속적으로 유지합니다.

6. 적용을 클릭하여 구성을 저장합니다.

원격 로그 서버

이 섹션에서는 200/300 Series 관리 스위치에 원격 로그 서버를 추가하는 방법에 대해 설명합니다.

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > System Log(시스템 로그) > Remote Log Servers(원격 로그 서버)를 선택합니다. Remote Log Servers(원격 로그 서버) 페이지가 열립니다.

Remote Log Server Table(원격 로그 서버 표)에는 현재 구성된 모든 Syslog 서버가 표시되며 다음 필드가 포함됩니다.

· 로그 서버 — Syslog 서버의 IP 주소 또는 도메인 이름.

· UDP Port — 로그가 전송되는 Syslog 서버 UDP 포트입니다.

· Facility — 로그가 생성된 디바이스를 식별하는 값입니다.

· 설명 — Syslog 서버에 대한 설명입니다.

· Minimum Severity(최소 심각도) - 로그를 서버로 전송하는 데 필요한 최소 심각도 수준입니다.

2단계. 로그 서버를 추가하려면 Add를 클릭합니다. Add Remote Log Server 창이 나타납니다.

3단계. Server Definition(서버 정의) 필드에서 By IP Address(IP 주소별)를 클릭하여 서버의 IP 주소를 입력하거나 By Name(이름별)을 클릭하여 서버의 이름을 입력합니다.

4단계. IP Version(IP 버전) 필드에서 Version 6(버전 6) 또는 Version 4(버전 4)를 클릭하여 서버 IP 주소를 입력합니다.

5단계. 버전 6을 선택한 경우 IPv6 Address Type(IPv6 주소 유형) 필드에서 Link Local(로컬 연결) 또는 Global(글로벌)을 클릭합니다. 링크 로컬 IPv6 주소는 단일 네트워크 링크에서 호스트를 고유하게 식별하는 반면, 전역 IPv6 주소는 다른 네트워크에서 볼 수 있고 연결할 수 있습니다.

6단계. 선택한 IPv6 Address Type(IPv6 주소 유형)이 Link Local(링크 로컬)이면 Link Local Interface(링크 로컬 인터페이스) 드롭다운 목록에서 적절한 링크 로컬 인터페이스를 선택합니다.

7단계. Log Server IP Address/Name 필드에 원격 로그 서버의 IP 주소를 입력합니다.

8단계. UDP Port(UDP 포트) 필드에 로그를 원격 서버로 전송할 UDP 포트를 입력합니다.

9단계. Facility(기능) 드롭다운 목록에서 시스템 로그를 원격 서버로 전송할 기능 값을 선택합니다.

단계 10. (선택 사항) 원격 로그 서버에 대한 설명을 입력하려면 설명 필드에 원하는 설명을 입력합니다.

11단계. Minimum Severity(최소 심각도) 드롭다운 목록에서 원격 서버로 전송할 시스템 로그 메시지의 최소 수준을 선택합니다.

12단계. Apply(적용)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.

참고: 원격 로그 서버를 편집하거나 삭제하려면 원격 로그 서버 편집 섹션을 참조하십시오.

원격 로그 서버 편집

이 섹션에서는 원격 로그 서버를 수정하는 방법에 대해 설명합니다.

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > System Log(시스템 로그) > Remote Log Servers(원격 로그 서버)를 선택합니다. Remote Log Servers(원격 로그 서버) 페이지가 열립니다.

2단계. 원격 로그 서버 컨피그레이션을 수정하려면 수정할 원격 서버의 확인란을 선택합니다.

3단계. Edit를 클릭합니다. Edit Remote Log Server 창이 나타납니다.

4단계. Log Server IP Address(로그 서버 IP 주소) 드롭다운 목록에서 사용 가능한 IP 주소를 선택합니다.

5단계. UDP Port(UDP 포트) 필드에서 UDP 포트 번호를 원하는 값으로 변경합니다.

6단계. Facility 드롭다운 목록에서 facility 값을 원하는 값으로 변경합니다.

7단계. Description(설명) 필드에서 현재 설명을 원하는 설명으로 변경합니다.

8단계. Minimum Severity(최소 심각도) 드롭다운 목록에서 심각도 수준을 원하는 수준으로 변경합니다.

9단계. Apply(적용)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.

10단계(선택 사항) 원격 서버를 삭제하려면 삭제할 원격 서버의 확인란을 선택하고 Delete(삭제)를 클릭합니다.