목표

호스트 간에 대체 경로가 있을 경우 네트워크에서 루프가 발생합니다. 확장된 네트워크에서 루프를 수행하면 레이어 2 스위치가 트래픽을 무기한 전달하게 되어 트래픽이 증가하고 네트워크 효율성이 감소할 수 있습니다. STP(Spanning Tree Protocol)는 루프를 방지하기 위해 두 엔드 스테이션 사이에 단일 경로를 제공합니다. RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)는 네트워크 토폴로지를 감지하여 더 빠른 컨버전스를 제공하고 루프 없는 네트워크를 생성합니다. 이는 네트워크 토폴로지가 자연스럽게 트리 구조화될 때 가장 효과적입니다.

이 문서에서는 200/300 Series Managed Switch에서 포트당 RSTP를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

- SF/SG 200 및 SF/SG 300 시리즈

소프트웨어 버전

- 1.3.0.62

스패닝 트리 전역 설정

먼저 스위치에서 RSTP의 매개변수가 활성화되어 있는지 확인해야 합니다.

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Spanning Tree(스패닝 트리) > STP Status & Global Settings(STP 상태 및 전역 설정)를 선택합니다. STP Status & Global Settings(STP 상태 및 전역 설정) 페이지가 열립니다.

2단계. STP를 활성화하려면 Spanning Tree(스패닝 트리) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다.

3단계. RSTP를 STP의 작동 모드로 사용하려면 STP Operation Mode(STP 작동 모드) 필드에서 Rapid STP 라디오 버튼을 클릭합니다.

4단계. STP가 비활성화된 경우 BPDU(Bridge Protocol Data Unit) 패킷을 처리하려면 BPDU Handling(BPDU 처리) 필드에서 사용 가능한 옵션 중 하나를 클릭합니다.

5단계. Path Cost Default Values(경로 비용 기본값) 필드에서 사용 가능한 옵션 중 하나를 클릭하여 기본 경로 비용을 할당합니다.

- 필터링 — 이 옵션은 BPDU 패킷을 필터링합니다.

- 플러딩 - 이 옵션은 BPDU 패킷을 플러딩합니다.

- Short — 이 옵션은 포트 경로 비용에 1에서 65,535 사이의 범위를 사용합니다.

- Long — 이 옵션은 포트 경로 비용에 1~200,000,000의 범위를 사용합니다.

6단계. Apply(적용)를 클릭하여 설정을 저장합니다.

포트에서 고속 스패닝 트리 활성화

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Spanning Tree(스패닝 트리) > RSTP Interface Settings(RSTP 인터페이스 설정)를 선택합니다. RSTP Interface Settings(RSTP 인터페이스 설정) 페이지가 열립니다.

2단계. 연결된 디바이스가 STP를 통해 검색된 경우 디바이스에 연결된 인터페이스를 선택하고 Activate Protocol Migration(프로토콜 마이그레이션 활성화)을 클릭합니다. 이렇게 하면 연결된 디바이스에서 STP 유형을 확인하기 위한 테스트가 수행됩니다. 그러면 스위치는 연결된 디바이스의 각 STP 유형을 사용하여 연결된 디바이스와 통신합니다

3단계. Filter 드롭다운 목록에서 포트를 구성할지 LAG(Link Aggregation Group)를 구성할지를 선택합니다.

4단계. RSTP를 활성화할 포트/LAG의 라디오 버튼을 클릭합니다.

5단계. Edit를 클릭합니다. Edit RSTP Interface Settings 창이 나타납니다.

6단계. Point to Point 관리 상태 필드에서 사용 가능한 옵션 중 하나를 클릭합니다.

참고: 전이중으로 정의된 포트는 포인트-투-포인트 포트 링크로 간주됩니다.

포트/LAG에 대한 다음 정보가 표시됩니다.

- Enable(활성화) - 이 기능을 활성화하면 이 포트가 RSTP 에지 포트로 만들어져 일반 STP보다 빠르게 전달 모드로 전환됩니다.

- 비활성화 — 포트가 RSTP 목적의 포인트-투-포인트로 간주되지 않으므로 STP는 일반 속도로 작동합니다.

- 자동 — RSTP BPDU를 사용하여 스위치 상태를 자동으로 결정합니다.

- Point to Point Operational Status — Point-to-Point 관리 거리가 auto로 설정된 경우 Enabled가 표시됩니다.

- 역할 — STP 경로를 제공하기 위해 STP에서 할당한 포트의 역할입니다.

- 모드 — 현재 스패닝 트리 모드입니다.

- Fast Link Operational Status — 빠른 링크의 상태입니다.

- 포트 상태 — 포트의 RSTP 상태입니다.

7단계. Apply(적용)를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.