목표

IGMP(Internet Group Management Protocol) 및 MLD(Multicast Listener Discovery)는 멀티캐스트 멤버십을 설정하는 데 사용되는 통신 프로토콜입니다. IGMP/MLD IP Multicast Group(IGMP/MLD IP 멀티캐스트 그룹)은 IGMP/MLD가 있는 IP 멀티캐스트 그룹을 검색하고 그 결과를 맨 아래의 필드에 표시합니다. 이 문서에서는 IGMP/MLD를 통해 학습된 IPv4 및 IPv6 그룹 주소를 찾기 위해 쿼리를 수행하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· 200/300 시리즈 관리형 스위치.

IGMP/MLD IP 멀티캐스트 그룹 컨피그레이션

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Multicast(멀티캐스트) > IGMP/MLD IP Multicast Group(IGMP/MLD IP 멀티캐스트 그룹)을 선택합니다. IGMP/MLD IP Multicast Group(IGMP/MLD IP 멀티캐스트 그룹) 페이지가 열립니다.

2단계. Filter 드롭다운 목록에서 IGMP 또는 MLD Dynamic IP Group Type(동적 IP 그룹 유형)을 선택합니다.

· IGMP — IP 주소 버전 4의 멀티캐스트 그룹 멤버십을 설정하는 데 사용되는 통신 프로토콜입니다.

· MLD — IP 주소 버전 6의 멀티캐스트 그룹 멤버십을 설정하는 데 사용되는 통신 프로토콜입니다.

3단계. MAC 주소별 또는 IP 주소별 멀티캐스트 그룹 검색을 활성화하려면 Group Address equals to 확인란을 선택합니다.

4단계. Group Address equals to 필드에 스누핑할 멀티캐스트 그룹의 MAC 또는 IP 주소를 입력합니다.

5단계. Source Address equals to(소스 주소가 다음과 같음) 확인란을 선택하여 발신자 주소별 멀티캐스트 그룹 검색을 활성화합니다.

6단계. Source Address equals to 필드에 스누핑할 멀티캐스트 그룹 발신자의 IP 주소를 입력합니다.

7단계. VLAN ID별 멀티캐스트 그룹 검색을 활성화하려면 VLAN ID equals to 확인란을 선택합니다.

8단계. VLAN ID equals to(VLAN ID 같음: 까지) 드롭다운 목록에서 스누핑할 멀티캐스트 그룹의 VLAN ID를 선택합니다.

9단계. 쿼리를 적용하려면 실행을 누릅니다. 이 페이지에는 다음 결과가 표시됩니다.

· VLAN — 발견된 멀티캐스트 그룹의 VLAN ID입니다.

· Group Address — 발견된 멀티캐스트 그룹 MAC 또는 IP 주소입니다.

· Source Address — 검색된 모든 지정된 그룹 포트의 발신자 주소입니다.

· Included Ports — 발견된 멀티캐스트 스트림에 대한 목적지 포트 목록입니다.

· 제외된 포트 — 발견된 멀티캐스트 그룹에 포함되지 않은 포트의 목록입니다.

· 호환성 모드 — 스위치가 IP 그룹 주소에서 수신하는 호스트의 등록 중 가장 오래된 IGMP/MLD 버전입니다.

단계 10. (선택 사항) 필터 지우기를 눌러 쿼리를 지우고 새 쿼리를 시작합니다.