목표

이 문서에서는 200/300 매니지드 스위치의 VLAN 인터페이스 설정 컨피그레이션에 대해 설명합니다. VLAN은 연결된 디바이스가 연결된 네트워크의 물리적 LAN에 관계없이 이더넷 MAC 레이어를 통해 서로 통신할 수 있도록 지원하는 포트 그룹입니다. VLAN 인터페이스 설정은 매개변수가 정의된 스위치의 인터페이스를 설정하는 데 사용됩니다.

적용 가능한 디바이스

· 200/300 Series Managed Switch

설정

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 VLAN Management(VLAN 관리) > Interface Settings(인터페이스 설정)를 선택합니다. Interface Settings 페이지가 열립니다.

2단계. Interface Type 드롭다운 목록에서 인터페이스를 선택합니다.

3단계. 인터페이스의 포트 또는 LAG 목록을 표시하려면 Go를 클릭합니다

4단계. 수정할 포트 또는 LAG의 라디오 버튼을 클릭하고 Edit를 클릭합니다. 편집 창이 나타납니다.

5단계. Interface 필드에서 원하는 인터페이스에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· Port — Port(포트) 드롭다운 목록에서 구성할 포트를 선택합니다. 이는 선택한 단일 포트에만 영향을 미칩니다.

· Lag — LAG 드롭다운 목록에서 구성할 LAG를 선택합니다. 이는 LAG 컨피그레이션에 정의된 포트 그룹에 영향을 미칩니다.

6단계. 인터페이스 VLAN 모드 라디오 버튼을 클릭하여 인터페이스 모드를 선택합니다.

· 일반 — 일반 모드가 더 유연합니다. 선택한 VLAN에서 태그되거나 태그되지 않은 패킷을 전송할 수 있습니다.

· Access — 액세스 모드 인터페이스에서 전달되는 VLAN 트래픽을 지정합니다. 액세스 모드 포트는 특정 VLAN에서 태그가 지정되지 않은 프레임만 전송하고 수락합니다.

· 트렁크 — 2개의 스위치를 연결하도록 설계되었습니다. 태그가 지정되지 않은 패킷과 태그가 지정된 패킷을 모두 전달합니다.

· 고객 — 고객이 하나 이상의 포트를 보유한 경우 스위치 인터페이스가 Q-in-Q 모드가 됩니다. 사용자가 사업자 네트워크 전체에서 자체 VLAN 배치를 사용할 수 있도록 합니다.

7단계. Administrative PVID(관리 PVID) 필드에 관리 PVID 값을 입력합니다. 태그되지 않은 또는 우선 순위 태그가 지정된 프레임에 식별할 값이 지정된 VLAN의 PVID(Port VLAN ID)입니다. 범위는 1~4094입니다.

8단계. 프레임 유형 필드는 6단계에서 일반 모드를 클릭할 때만 활성화됩니다. 수신하거나 폐기할 프레임을 구별합니다.

· 모두 수락 — 태그가 지정되지 않은 프레임, 태그가 지정된 프레임 또는 우선 순위가 지정된 프레임과 같은 모든 유형의 프레임을 수락합니다.

· 태그가 지정된 프레임만 허용 — 태그가 지정된 프레임만 허용합니다.

· 태그가 지정되지 않은 프레임만 허용 — 태그가 지정되지 않은 프레임 및 우선 순위 프레임만 허용합니다.

9단계. Ingress Filtering 필드는 6단계에서 General Mode(일반 모드)를 클릭할 때만 활성화됩니다. 인그레스 필터링을 활성화하려면 Ingress Filtering 필드에서 Enable을 선택합니다. VLAN의 멤버가 아닌 해당 인터페이스로 들어오는 모든 프레임을 삭제합니다.

10단계. 적용을 클릭합니다.

이 문서와 관련이 있는 비디오 시청...

시스코의 다른 Tech Talk을 보려면 여기를 클릭