목표

RMON을 사용하면 네트워크의 디바이스 간에 모니터링 데이터를 교환할 수 있습니다. 인터페이스에 대한 RMON 기록 항목을 생성하여 해당 인터페이스 내의 네트워크 트래픽에 대한 정보를 수집할 수 있습니다. 이 문서에서는 RMON history entry 200/300 Series Managed Switch를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

RMON 기록 표시

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Status and Statistics(상태 및 통계) > RMON > History(기록)를 선택합니다. 기록 페이지가 열립니다.

2단계. 제어 테이블에서 새 항목을 구성하려면 Add를 클릭합니다. Add RMON History 창이 나타납니다.

참고: 새 기록 항목은 새 기록 테이블 항목의 번호를 표시합니다.

4단계. Source Interface(소스 인터페이스)에서 사용 가능한 옵션 중 하나의 라디오 버튼을 클릭하여 RMON 정보를 가져올 인터페이스를 선택합니다. 옵션은 다음과 같습니다.

· Port — 이 옵션을 사용하면 Port 드롭다운 목록에서 특정 포트를 선택할 수 있습니다.

· LAG — 이 옵션을 사용하면 LAG 드롭다운 목록에서 특정 LAG(링크 집계 그룹)를 선택할 수 있습니다. LAG는 개별 인터페이스를 단일 논리적 링크로 결합하여 최대 8개의 물리적 링크의 총 대역폭을 제공합니다.

5단계. Max No. of Samples to Keep 필드에 저장할 샘플 수를 입력합니다.

6단계. Sampling Interval 필드에 인터페이스에서 샘플이 수집되는 간격 시간을 입력합니다.

7단계. Owner 필드에 RMON 정보를 요청한 사용자의 이름을 입력합니다.

8단계. Apply(적용)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.

9단계. 기록 제어 테이블에서 항목을 편집하려면 편집할 항목의 확인란을 선택하고 Edit(편집)를 클릭합니다.

단계 10. (선택사항) 기록 제어 테이블에서 항목을 삭제하려면 삭제할 항목의 체크박스를 선택하고 삭제를 누릅니다.

기록 테이블

1단계. History Table(기록 테이블)을 클릭하여 특정 인터페이스에 대한 RMON 기록 항목에서 얻은 정보를 확인합니다. 기록 테이블이 열립니다.

2단계. Filter(필터) 확인란을 선택하고 History No. equals to(기록 번호 같음) 드롭다운 목록에서 RMON 정보를 가져올 항목을 선택합니다.

3단계. Go(이동)를 클릭합니다.

4단계. (선택 사항) 새 검색을 시작하려면 Clear Filter를 클릭합니다.

기록 테이블에는 선택한 RMON 기록 항목에 대한 다음 RMON 정보가 표시됩니다.

· 기록 항목 번호 — 현재 RMON 기록 항목의 번호입니다.

· 소유자 — 소유자 이름입니다.

· 샘플 번호 — 현재 RMON 기록 항목의 샘플 번호입니다.

· Drop Events — 현재 RMON 기록 항목의 각 샘플에 대해 삭제된 패킷의 수

· Bytes Received — 현재 RMON 기록 항목의 각 샘플에 대해 받은 옥텟 수입니다.

· Packets Received — 현재 RMON 기록 항목의 각 샘플에 대해 수신된 패킷 수입니다.

· Broadcast Packets — 현재 RMON 기록 항목의 각 샘플에 사용된 브로드캐스트 패킷 수입니다.

· Multicast Packets — 현재 RMON 기록 항목의 각 샘플에 사용된 멀티캐스트 패킷 수입니다.

· CRC Align Errors — 현재 RMON 기록 테이블의 각 샘플에 대해 발생한 Cyclic Redundancy Check 오류 및 Align 오류의 수.

· Undersize Packets — 현재 RMON 기록 테이블의 각 샘플에 대해 수신된 옥텟이 64개 미만인 패킷 수입니다.

· Oversize Packets — 현재 RMON 기록 테이블의 각 샘플에 대해 받은 8진수가 2,000개 이상인 패킷 수입니다.

· 프래그먼트 — 현재 RMON 기록 테이블의 각 샘플에 대해 프레임 비트 없이, 그리고 FCS(Frame Check Sequence) 옥텟이 있는 64개 미만의 패킷 수입니다.

· Jabbers — 프레임 비트 없이 2,000개 이상의 옥텟으로 수신된 패킷 수 및 정수 옥텟이 있는 불량 FCS 또는 정수 옥텟이 없는 불량 FCS가 있는 FCS 옥텟으로 수신된 패킷 수입니다

· 충돌 — 현재 RMON 기록 테이블의 각 샘플에 대해 받은 충돌 수입니다.

· Utilization — 인터페이스에서 지원할 수 있는 최대 트래픽과 비교한 현재 트래픽의 백분율입니다.