목표

200/300 Series Managed Switch에서는 QoS 큐 통계를 보고 구성할 수 있는 옵션을 제공합니다. 특정 인터페이스 또는 스위치에 있는 모든 인터페이스의 QoS 통계를 보고 QoS 큐 통계를 관리하고 지정된 인터페이스에서 QoS 성능을 모니터링할 수 있습니다. 이 문서에서는 200/300 Series Managed Switch에서 QoS 대기열 통계를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

QoS 대기열 통계 컨피그레이션

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Quality of Service > QoS Statistics > Queues Statistics를 선택합니다. Queue Statistics 페이지가 열립니다.

2단계. Refresh Rate 필드에서 사용 가능한 라디오 버튼 중 하나를 눌러 Queue Statistics 페이지의 통계를 새로 고칩니다.

· 새로 고침 안 함 — 통계를 새로 고치지 않습니다.

· 15초 — 15초마다 통계를 새로 고칩니다.

· 30초 — 30초마다 통계를 새로 고칩니다.

· 60초 — 60초마다 통계를 새로 고칩니다.

3단계. 특정 포트에서 통계를 수집하려면 Add(추가) 버튼을 클릭합니다. Add Queue Statistics 창이 나타납니다.

4단계. 카운터 집합을 선택하려면 Counter Set(카운터 집합) 필드에서 사용 가능한 라디오 버튼 중 하나를 클릭합니다.

· Set 1 — 이 옵션은 Set 1에 속한 높은 삭제 우선 순위를 가진 대기열이 있는 인터페이스의 통계를 표시합니다.

· Set 2 — 이 옵션은 Set 2에 속한, 삭제 우선 순위가 낮은 대기열이 있는 인터페이스의 통계를 표시합니다.

5단계. 통계를 수집할 인터페이스를 선택하려면 Interface 필드에서 사용 가능한 옵션 중 하나를 클릭합니다.

· Port — 이 옵션을 사용하면 Port(포트) 드롭다운 목록에서 특정 포트를 선택할 수 있습니다.

· 모든 포트 — 이 옵션은 모든 인터페이스의 통계를 표시합니다.

6단계. Queue 필드에서 사용 가능한 라디오 버튼 중 하나를 클릭하여 표시할 대기열 통계를 선택합니다.

· 1 — 이 옵션은 대기열 1의 통계를 표시합니다.

· 2 — 이 옵션은 대기열 2의 통계를 표시합니다.

· 3 — 이 옵션은 대기열 3의 통계를 표시합니다.

· 4 — 이 옵션은 대기열 4의 통계를 표시합니다.

· All — 이 옵션은 모든 대기열 통계를 표시합니다.

참고: QoS 대기열에 대한 자세한 내용은 200/300 Series Managed Switches의 QoS(Quality of Service) 구성 문서를 참조하십시오.

7단계 Drop Precedence 필드에서 사용 가능한 라디오 버튼 중 하나를 클릭하여 삭제된 확률을 나타냅니다.

· Low — 삭제 비율이 낮은 패킷의 통계를 표시합니다.

· 높음 — 삭제 비율이 높은 패킷의 통계를 표시합니다.

· All — 모든 삭제 우선 순위 통계를 표시합니다.

8단계. Apply(적용)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.

아래 이미지는 컨피그레이션 이후의 변경 사항을 보여줍니다.

9단계. 대기열 통계를 삭제하려면 삭제할 통계의 체크박스를 선택하고 삭제를 누릅니다.

10단계(선택 사항) 구성된 각 대기열 통계에 대한 통계 정보를 지우려면 Clear Counters를 클릭합니다.