목표

멀티캐스트 라우터는 멀티캐스트 패킷을 인식하여 원하는 대상으로 전달하는 라우터입니다. 멀티캐스트 라우터 포트는 멀티캐스트 라우터에 연결되는 포트입니다. 이 스위치는 멀티캐스트 스트림 및 IGMP/MLD 등록 메시지를 전달할 때 멀티캐스트 라우터 포트 번호를 포함합니다. 이렇게 하면 연결된 멀티캐스트 라우터가 멀티캐스트 스트림을 전달하고 등록을 다른 서브넷에 전파할 수 있습니다.

이 문서에서는 멀티캐스트 라우터와 200/300 Series Managed Switch 간의 연결을 허용하도록 멀티캐스트 라우터 포트 설정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

멀티캐스트 라우터 포트

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Multicast(멀티캐스트) > Multicast Router Port(멀티캐스트 라우터 포트)를 선택합니다. Multicast Router Port(멀티캐스트 라우터 포트) 페이지가 열립니다.

2단계. VLAN ID equals to(VLAN ID 같음: 까지) 드롭다운 목록에서 멀티캐스트 라우터의 적절한 VLAN ID를 선택합니다.

3단계. IP version equals to(IP 버전 같음) 드롭다운 목록에서 멀티캐스트 라우터의 적절한 IP 버전을 선택합니다.

4단계. Interface Type equals to(인터페이스 유형이 다음과 같음) 드롭다운 목록에서 적절한 인터페이스 유형을 선택합니다.

5단계. Go(이동)를 클릭합니다. 쿼리와 일치하는 적절한 인터페이스가 표시됩니다.

6단계. 각 인터페이스에 대해 원하는 연결 유형에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

· Static — 멀티캐스트 라우터 포트가 정적으로 구성되어 있습니다.

· Dynamic(동적) — 포트가 MLD/IGMP 쿼리에 의해 멀티캐스트 라우터 포트로 동적으로 구성됩니다.

· 금지됨 — 이 인터페이스에서 IGMP 또는 MLD 쿼리를 수신한 경우에도 이 인터페이스를 멀티캐스트 라우터 포트로 구성할 수 없습니다. 이 포트에서 Auto Detect 멀티캐스트 라우터 포트가 활성화된 경우 컨피그레이션이 성공하지 못합니다.

· None — 인터페이스가 현재 멀티캐스트 라우터 포트가 아닙니다.

참고: 동적 옵션은 표시 전용입니다. IGMP 스누핑 및 MLD 스누핑 페이지에서 멀티캐스트 포트의 동적 학습을 활성화할 수 있습니다.

7단계. Apply를 클릭합니다.