목표

스위치의 물리적 회로를 최적의 온도로 유지하는 것이 중요하다. 따라서 팬은 스위치의 프로세서를 냉각시키는 데 사용됩니다.

이 문서에서는 200 및 300 Series 매니지드 스위치의 팬 상태를 모니터링하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

팬 상태

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Status and Statistics > Health를 선택합니다. Health 페이지가 열립니다.

Fan Status(팬 상태) 필드에 팬의 현재 상태가 표시됩니다.

· OK — 팬이 이상적으로 작동합니다.

· 결함 — 팬에 문제가 있습니다.