목표

시스템 로그는 스위치가 저장하는 서로 다른 이벤트 정보를 제공합니다. 시스템 로그는 스위치에서 장애가 발생할 경우 사용할 수 있습니다. 로그에서 여러 이벤트를 추적하고 어디에서 언제 장애가 발생하는지 확인할 수 있습니다. 이 문서에서는 200/300 Series Managed Switch에서 시스템 로그를 관리하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

시스템 로그 설정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > System Log(시스템 로그) > Log Settings(로그 설정)를 선택합니다. System Logs Settings(시스템 로그 설정) 페이지가 열립니다.

2단계. Logging(로깅) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 시스템 로그를 활성화합니다.

3단계. (선택 사항) Syslog Aggregator 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택하여 syslog Aggregator를 활성화합니다. Syslog Aggregator는 특정 Max Aggregation Time 값에 따라 동일한 연속 syslog 메시지 및 트랩을 추가하고 이를 단일 메시지로 전송합니다.

4단계. Syslog Aggregator가 활성화된 경우 Max Aggregation Time 필드에 syslog Aggregator가 단일 메시지로 전송할 syslog 메시지를 누적하는 시간을 초 단위로 입력합니다.

4단계. 스위치는 RAM 메모리와 플래시 메모리의 두 위치에 이벤트에 대한 정보를 보관합니다. RAM Memory Logging(RAM 메모리 로깅) 및 Flash Memory Logging(플래시 메모리 로깅)에서 각각 적절한 확인란을 선택합니다.

· 긴급 - 시스템을 사용할 수 없습니다.

· 경고 - 조치가 필요합니다.

· 위험 - 시스템이 심각한 상태입니다.

· 오류 — 시스템 오류가 발생했습니다.

· 경고 — 현재 또는 잠재적인 시스템 상태에서 경고가 발생했습니다.

· 알림 — 시스템이 정상적으로 작동하지만 시스템 알림이 생성되었습니다.

· 정보 — 일반 시스템 및 기능 정보.

· Debug — 시스템 이벤트에 대한 매우 자세한 정보를 제공합니다.

5단계. 적용을 클릭합니다.

원격 로그 서버 설정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > system log(시스템 로그) > Remote Log Servers(원격 로그 서버)를 선택합니다. Remote Log Server(원격 로그 서버) 페이지가 열립니다.

2. 원격 로그 서버를 설정하려면 추가를 클릭합니다. Add Remote Log Server 창이 나타납니다.

3단계. Server Definition(서버 정의) 필드에서 다음 라디오 버튼 중 하나를 클릭합니다.

· 이름별 — 로그 서버는 이름으로 정의됩니다.

· IP 주소별 — 로그 서버는 IP 주소로 정의됩니다.

4단계. IP Version(IP 버전) 필드에서 로그 서버의 IP 주소 유형으로 Version 6(버전 6) 또는 Version 4(버전 4)를 클릭합니다.

5단계. 4단계에서 IP 주소로 Version 6을 선택한 경우 IPv6 주소 유형에서 다음 라디오 버튼 중 하나를 클릭합니다.

· Link Local — 단일 네트워크 링크의 호스트만 식별하는 IPv6 주소입니다.

· 전역 — 다른 네트워크에서 연결할 수 있는 IPv6 주소입니다.

6단계. 5단계에서 Link Local(링크 로컬)을 IPv6 주소 유형으로 선택한 경우 Link Local Interface(링크 로컬 인터페이스) 드롭다운 목록에서 적절한 인터페이스를 선택합니다.

7단계. Log Server IP address/Name(로그 서버 IP 주소/이름) 필드에 로그 서버를 식별하는 적절한 IP 주소 또는 이름을 입력합니다.

8단계. Facility(기능) 드롭다운 목록에서 로그 메시지를 원격 서버로 전송할 기능 값을 선택합니다. facility 값은 시스템 로그 메시지가 시작된 위치를 나타냅니다.

9단계. (선택 사항) Description 필드에 로그 서버에 대한 설명을 입력합니다.

10단계. Minimum Severity(최소 심각도) 드롭다운 목록에서 서버로 전송되는 시스템 로그 메시지의 최소 심각도 수준을 선택합니다. 심각도 수준은 로그 메시지의 유형을 나타냅니다.

11단계. 적용을 클릭합니다.

12단계. (선택 사항) 원격 로그 서버의 설정을 편집하려면 원격 로그 서버의 확인란을 선택하고 Edit를 클릭합니다.

13단계. (선택 사항) 원격 로그 서버의 설정을 삭제하려면 원격 로그 서버의 확인란을 선택하고 Delete를 클릭합니다.