목표

Ping은 두 엔드포인트 간의 연결을 테스트하는 유틸리티입니다. ping 테스트를 수행할 경우 ICMP(Internet Control Message Protocol) 패킷이 특정 대상으로 전송되어 연결을 테스트합니다. 테스트 후에는 성공 비율을 확인할 수 있는 보고서가 제공됩니다. traceroute가 경로 내 문제의 위치를 알려주는 동안 네트워크 연결 문제가 있는지 여부를 확인하는 데 ping 테스트가 사용됩니다.

이 문서에서는 200/300 Series 매니지드 스위치에 대해 ping 테스트를 수행하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· SF/SG 200 및 SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

•1.3.0.62

Ping 테스트

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > Ping(핑)을 선택합니다. Ping 페이지가 열립니다.

2단계. Host Definition(호스트 정의) 필드에서 사용 가능한 다음 옵션 중 하나의 라디오 버튼을 클릭하여 호스트를 정의합니다.

· IP 주소별 — 원격 디바이스의 IP 주소를 사용하여 연결을 테스트합니다.

· 이름별 — 디바이스 이름이 올바르게 구성된 경우 원격 디바이스의 이름을 사용하여 연결을 테스트합니다.

3단계. IP Version(IP 버전) 필드에서 사용 가능한 다음 옵션 중 하나의 라디오 버튼을 클릭하여 IP 버전을 정의합니다.

· 버전 6 — 스위치에서 IP 버전 6을 지원하는 경우 이 옵션을 사용할 수 있습니다. IPv6를 사용하여 IP 주소를 정의합니다.

· 버전 4 — IPv4를 사용하여 IP 주소를 정의합니다.

4단계. 3단계에서 Version 6을 선택한 경우 IPv6 Address Type(IPv6 주소 유형) 필드에서 사용 가능한 옵션 중 하나에 대한 라디오 버튼을 클릭하여 IPv6 유형을 정의합니다.

· Link Local — IPv6 주소는 단일 네트워크 링크에서 호스트를 고유하게 식별합니다.

· 전역 — IPv6 주소는 다른 네트워크에서 볼 수 있고 연결할 수 있는 전역 유니캐스트 IPv6 유형입니다.

5단계. 3단계에서 버전 6을 선택하고 4단계에서 링크 로컬을 IPv6 주소 유형으로 선택한 경우, Link Local Interface 드롭다운 목록에서 로컬 정보를 수신할 인터페이스를 선택합니다.

6단계. Host IP Address/Name 필드에 연결을 테스트할 디바이스의 IP 주소 또는 이름을 입력합니다.

7단계. Ping Interval 필드에서 다음 라디오 버튼 중 하나를 클릭합니다.

· User Default — 스위치는 각 ping 간에 대기하는 기본 시간을 사용합니다.

· 사용자 정의 — 스위치가 각 ping 간에 대기하는 간격(마이크로초)을 입력합니다.

8단계. Number of Ping(핑 수) 필드에서 다음 라디오 버튼 중 하나를 클릭합니다.

· User Default — 스위치가 ping을 수행하는 기본 횟수를 사용합니다.

· 사용자 정의 — 스위치가 ping할 횟수를 입력합니다.

9단계. Activate Ping(Ping 활성화)을 클릭하여 테스트를 시작합니다.

Ping 테스트의 결과가 Ping Counters and Status(Ping 카운터 및 상태) 영역 아래에 나타납니다. 제공된 정보는 아래에 설명되어 있습니다.

· Number of Sent Packets — ping이 수행된 횟수입니다.

· Number of Received Packets(수신된 패킷 수) - 연결 타단에서 디바이스에서 수신한 ping 패킷의 수입니다.

· Packet Lost — 테스트 중에 삭제된 패킷의 백분율입니다.

· 최소 왕복 시간 — ping 패킷이 목적지로 이동한 후 회신을 가지고 돌아오는 데 사용되는 최소 시간입니다.

· Maximum Round Trip Time(최대 왕복 시간) - ping 패킷이 목적지로 이동한 후 응답을 받기 위해 돌아오는 데 사용되는 최대 시간입니다.

· 평균 왕복 시간 — ping 패킷이 목적지로 이동한 후 응답을 받는 데 사용된 평균 시간입니다.

· Status — ping 테스트의 결과입니다.