소개

이 문서에서 사용된 용어에 익숙하지 않은 경우 Cisco Business를 확인하십시오.새 용어 용어집.

VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol)는 LAN(Local Area Network)의 물리적 라우터 중 하나에 가상 라우터의 권한을 동적으로 할당하는 선택 및 이중화 프로토콜입니다. 따라서 네트워크에서 라우팅 경로의 가용성과 신뢰성이 향상됩니다.

VRRP에서 가상 라우터의 물리적 라우터 중 하나가 활성 라우터로 선택되며, 활성 라우터에 장애가 발생할 경우 동일한 가상 라우터의 다른 물리적 라우터가 스탠바이 역할을 합니다.물리적 라우터를 VRRP 라우터라고 합니다.

참여하는 호스트의 기본 게이트웨이는 물리적 라우터 대신 가상 라우터에 할당됩니다.가상 라우터 대신 패킷을 라우팅하는 물리적 라우터가 실패하면 다른 물리적 라우터가 자동으로 대체하도록 선택됩니다.지정된 시간에 패킷을 전달하는 물리적 라우터를 활성 라우터 라우터라고 합니다.

VRRP는 트래픽의 로드 공유도 지원합니다.LAN 클라이언트와 주고받는 트래픽이 여러 라우터에서 공유되도록 VRRP를 구성하여 사용 가능한 라우터 간에 트래픽을 균등하게 공유할 수 있습니다.

VRRP의 이점은 다음과 같습니다.

- 이중화 — 여러 라우터를 기본 게이트웨이 라우터로 구성하여 네트워크에서 단일 장애 지점 발생 가능성을 줄일 수 있습니다.

- 로드 공유 — LAN 클라이언트와 주고받는 트래픽을 여러 라우터에서 공유할 수 있습니다.사용 가능한 라우터 간에 트래픽 로드가 보다 균등하게 공유됩니다.

- 다중 VRP 그룹 — 플랫폼에서 여러 MAC 주소를 지원하는 경우 라우터 물리적 인터페이스에서 최대 255개의 VRRP 그룹을 지원합니다.여러 VRRP 그룹을 사용하면 LAN 토폴로지에서 이중화 및 로드 공유를 구현할 수 있습니다.

- 다중 IP 주소 — 보조 IP 주소를 포함하여 여러 IP 주소를 관리할 수 있습니다.이더넷 인터페이스에 여러 서브넷이 구성된 경우 각 서브넷에서 VRRP를 구성할 수 있습니다.

- 선점 — 사용 가능한 우선순위가 더 높은 대기 라우터가 있는 실패한 활성 라우터에 대해 인수한 대기 라우터를 선점할 수 있습니다.

- 광고 프로토콜 — VRRP 광고에 전용 IANA(Internet Assigned Numbers Authority) 표준 멀티캐스트 주소(224.0.0.18)을 사용합니다.이 주소 지정 체계는 멀티캐스트를 서비스해야 하는 라우터 수를 최소화하고 테스트 장비에서 세그먼트에서 VRRP 패킷을 정확하게 식별할 수 있도록 합니다.IANA는 IP 프로토콜 번호 112를 VRRP에 할당했습니다.

- VRRRP 추적 — 인터페이스 상태에 따라 VRRP 우선순위를 변경하여 최상의 VRRP 라우터가 그룹의 활성 라우터인지 확인합니다.

아래 이미지는 기본 VRP 토폴로지를 보여줍니다.이 예에서는 라우터 A, B 및 C가 VRRP 그룹을 형성합니다.그룹의 IP 주소는 라우터 A(192.168.10.1)의 이더넷 인터페이스에 대해 구성된 주소와 동일합니다.

가상 IP 주소는 라우터 A의 물리적 이더넷 인터페이스의 IP 주소를 사용하므로 라우터 A는 활성 라우터(IP 주소 소유자라고도 함)입니다. 활성 라우터인 라우터 A는 VRRP 그룹의 가상 IP 주소를 소유하고 이 IP 주소로 전송된 패킷을 전달합니다.클라이언트 1~3은 기본 게이트웨이 IP 주소 192.168.10.254으로 구성됩니다.

참고:IP 주소 소유자가 아닌 활성 가상 라우터가 계속 패킷에 응답하거나 처리할 수 있도록 구성할 수 있습니다.예를 들면 ping입니다.

라우터 B와 C는 가상 라우터 스탠드처럼 작동합니다.가상 활성 라우터에 장애가 발생하면 우선순위가 더 높은 라우터가 가상 활성 라우터가 되고 중단을 최소화하면서 LAN 호스트에 서비스를 제공합니다.

라우터 A가 복구되면 다시 가상 활성 라우터가 됩니다.액티브 가 복구 중인 기간 동안 두 작업 모두 패킷을 전달합니다. 따라서 일부 중복(일반 동작)이 있지만 중단은 없습니다.

이 토폴로지에서는 2개의 가상 라우터가 구성됩니다.가상 라우터 1의 경우 라우터 A는 IP 주소 192.168.10.1의 소유자이고 가상 활성 라우터이며 라우터 B는 라우터 A에 대한 가상 라우터입니다. 클라이언트 1과 2는 기본 게이트웨이 IP 주소 192.168.10.254으로 구성됩니다.

가상 라우터 2의 경우 라우터 B는 IP 주소 192.168.10.2 및 가상 활성 라우터의 소유자이며 라우터 A는 라우터 B에 대한 가상 라우터입니다. 클라이언트 3과 4는 기본 게이트웨이 IP 주소 192.168.10.254으로 구성됩니다.

스위치에서 VRRP 설정을 구성하기 전에 다음 지침을 따르십시오.

- VLAN을 구성합니다.스위치에서 VLAN을 구성하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

- 스위치에 IP SLA 추적을 구성합니다.이 기능에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

목표

가상 라우터는 동일한 LAN의 모든 가상 라우터 간에 고유한 VRID(가상 라우터 식별자)를 사용하여 할당해야 합니다.동일한 가상 라우터를 지원하는 모든 VRRP 라우터는 VRID를 비롯한 가상 라우터와 관련된 모든 정보로 구성되어야 합니다.디바이스에서 IP 라우팅도 활성화된 경우에만 가상 라우터를 디바이스에서 활성화해야 합니다.

이 문서에서는 스위치에서 VRRP 설정을 구성하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

적용 가능한 디바이스

- SG550XG 시리즈

소프트웨어 버전

- 2.3.0.130

스위치에서 VRRP 가상 라우터 구성

1단계. 스위치의 웹 기반 유틸리티에 로그인한 다음 Display Mode 드롭다운 목록에서 Advanced를 선택합니다.

참고:사용 가능한 메뉴 옵션은 디바이스 모델에 따라 달라질 수 있습니다.이 예에서는 SG550XG-24T가 사용됩니다.

2단계. IP Configuration(IP 컨피그레이션) > VRRP > Virtual Router를 선택합니다.

3단계. Add를 클릭하여 새 인터페이스를 추가합니다.

4단계. 인터페이스 영역에서 인터페이스를 선택합니다.이 예에서는 VLAN 10이 선택됩니다.

5단계. Virtual Router Identifier(가상 라우터 식별자) 필드에 가상 라우터 식별자를 입력합니다.범위는 1~255입니다.

참고:이 예에서는 1이 사용됩니다.

6단계. (선택 사항) 설명 필드에 설명을 입력합니다.

참고:이 예에서는 VLAN 10을 입력합니다.

7단계. Enable Status 확인란을 선택하여 스위치에서 VRRP를 활성화합니다.

8단계. 사용할 VRRP 버전을 선택합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- VRRP v2 — RFC3768에 지정된 VRRPv2가 지원됩니다.수신된 VRRPv3 메시지는 VRRRP 가상 라우터에 의해 삭제됩니다.VRRPv2 광고만 전송됩니다.

- VRRP v3 — RFC5798에 지정된 VRRRPv3은 VRRRPv2 지원 없이 지원됩니다(8.4, RFC5798). 수신된 VRRPv2 메시지는 VRRP 가상 라우터에 의해 삭제됩니다.VRRPv3 광고만 전송됩니다.

- VRRP v2 및 VRRP v3 — RFC5798에 지정된 VRRRPv3은 VRRRPv2 지원(8.4, RFC5798)을 통해 지원됩니다. 수신된 VRRPv2 메시지는 VRRRP 가상 라우터에서 처리됩니다.VRRPv3 및 VRRPv2 광고가 전송됩니다.

참고:이 예에서는 VRRP v2가 선택됩니다.

9단계. IP Address Owner(IP 주소 소유자) 영역에서 옵션을 클릭합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- 예 — 예를 선택하면 디바이스의 IP 주소가 가상 라우터의 IP 주소임을 나타냅니다.Available IP Address 목록에서 소유자의 IP 주소를 선택하고 Owner IP Address 목록으로 이동합니다.

- No — No(아니요)를 선택한 경우 Virtual Router IP Addresses(가상 라우터 IP 주소) 필드에 가상 라우터의 주소 또는 주소를 입력해야 합니다.여기에 여러 IP 주소를 추가하는 경우 다음과 같이 구분합니다.1.1.1.1, 2.2.2.2.

참고:이 예에서는 아니오를 선택하고 입력한 IP 주소는 192.168.10.254입니다. 가상 라우터의 IP 주소를 나타냅니다.

10단계. VRRP 메시지에 사용할 IP 주소를 선택합니다.기본 소스 IP 주소는 인터페이스에 정의된 IP 주소 중 가장 낮은 것입니다.User defined(사용자 정의)를 선택한 경우 그에 따라 IP 주소를 선택합니다.

참고:이 예에서는 기본값 사용이 선택됩니다.

11단계. 이 장치가 소유자인 경우 이 필드는 값 255를 가져오며 이 값은 변경할 수 없습니다.그렇지 않은 경우 활성 라우터로 작동하는 기능에 따라 이 디바이스의 우선순위를 입력합니다.소유자가 아닌 디바이스의 기본값은 100입니다.

참고:VRRP 라우터 우선 순위는 다음에 따라 다릅니다.VRRP 라우터가 소유자인 경우 우선순위는 255(가장 높음)입니다. 소유자가 아닌 경우 우선 순위는 수동으로 구성됩니다(항상 255명 미만).

참고:이 예에서는 100이 사용됩니다.대기 가상 라우터를 구성하는 경우 낮은 우선순위를 입력합니다.

12단계. Preempt Mode 영역에서 다음 옵션 중에서 선택합니다.

- True — VRRP 라우터가 현재 활성 상태보다 높은 우선 순위로 구성된 경우 현재 활성 라우터가 대체됩니다.

- False — 현재 활성 상태보다 우선순위가 높은 VRRP 라우터가 가동 중이라도 현재 활성 라우터를 대체하지 않습니다.원래 활성(사용 가능한 경우)만 스탠바이 를 대체합니다.

참고:이 예에서는 True를 선택합니다.

13단계. Accept Control Mode(제어 모드 수락) 영역에서 다음 옵션 중에서 선택합니다.

- 수락 — 활성 상태의 가상 라우터는 주소 소유자가 아니더라도 가상 라우터의 IP 주소로 주소가 지정된 패킷을 자체 패킷으로 받아들입니다.

- Drop — 활성 상태의 가상 라우터는 주소 소유자가 아닌 경우 가상 라우터 IP 주소로 주소가 지정된 패킷을 삭제합니다.

참고:이 예에서는 Accept(수락)가 선택됩니다.

14단계. (선택 사항) Enable IP SLA Track 확인란을 선택하여 라우터에서 기본 경로의 다음 홉으로의 연결을 추적합니다.이 기능에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

참고:이 예에서는 IP SLA 트랙이 비활성화됩니다.

15단계. (선택 사항) IP SLA 트랙이 활성화된 경우 Tracking Object(추적 개체) 필드에서 연결을 확인하는 SLA 트랙의 수를 입력합니다.이 값은 SLA 트랙 페이지에 입력되었습니다.최대 64개까지 사용할 수 있습니다.

참고:이 예에서는 1이 사용됩니다.

16단계. (선택 사항) IP SLA 트랙이 활성화되면 Decrement(감소) 필드에 감소 값을 입력합니다.추적 객체 상태가 다운되면 라우터의 VRRP 우선순위가 이 값으로 감소합니다.1~253을 사용할 수 있으며 기본값은 10입니다.

참고:이 예에서는 10이 사용됩니다.

17단계. Advertisement Interval 필드에 알림 패킷이 전송되는 빈도를 입력합니다.

참고:이 예에서는 1000이 사용됩니다.

18단계. 적용을 클릭한 다음 닫기를 클릭합니다.

19단계. (선택 사항) Save를 클릭하여 설정을 시작 구성 파일에 저장합니다.

참고:IPv4 VRRP 가상 라우터 테이블의 액티브/스탠바이 상태 영역에 구성한 가상 라우터의 상태가 표시됩니다.대기 가상 라우터를 구성하려는 경우 상태가 대기 상태로 표시되어야 합니다.

이제 SG550XG 스위치에서 VRRP 가상 라우터 설정을 성공적으로 구성했어야 합니다.