목차

- 목표

- 적용 가능한 디바이스

- 소프트웨어 버전

- 빠른 링크 장애 조치

- 스택 토폴로지

- 링크 장애 조치

- 결론

목표

Fast Stack Link Failover 또는 Fast Link Failover는 스택 포트 링크 중 하나에 장애가 발생할 경우 데이터 패킷 손실 기간을 줄이기 위해 설계된 프로세스입니다.이 프로세스는 토폴로지의 링크가 실패하더라도 스택이 계속 작동 상태를 유지할 수 있으므로 링 토폴로지에서 지원됩니다.

이 문서의 목적은 SG550XG 및 SG350XG Series Managed Switch의 Fast Link Failover 프로세스를 이해하는 것입니다.

빠른 링크 장애 조치에 대한 전체 데모를 보려면 아래 비디오를 참조하십시오.

적용 가능한 디바이스

- SG550XG

- SG350XG

소프트웨어 버전

- v2.0.0.73 - SG550XG/SG350XG

빠른 링크 장애 조치

스택 토폴로지

스택에 4개의 유닛이 있어 링 토폴로지가 발생하는 경우를 가정해보겠습니다.따라서 장치 1은 장치 2 또는 장치 4로 트래픽을 보낼 수 있습니다. 장치 1이 장치 3으로 트래픽을 전송해야 하는 경우 두 가지 방법으로 트래픽을 라우팅할 수 있습니다.장치 1 - 장치 2 - 장치 3 또는 장치 1 - 장치 4 - 장치 3.

링크 장애 조치

따라서 유닛 1과 유닛 2 간의 링크에 장애가 발생하면 유닛 1은 유닛 4를 통해 유닛 3으로 트래픽을 전송하거나 그 반대의 경우도 가능합니다.스택 토폴로지가 복구될 때까지 스택 유닛은 실패한 스태킹 포트를 통해 전송되어야 하는 패킷을 다시 루프하고 나머지 스태킹 포트를 통해 루프된 패킷을 해당 대상으로 전송합니다.

결론

Fast Link Failover는 스택 포트 링크 중 하나에 장애가 발생할 때 데이터 패킷 손실을 최소화하는 기능입니다.스택 토폴로지가 복구될 때까지 패킷은 나머지 스태킹 포트를 통해 대상에 다시 루프되므로 빠른 링크 장애 조치가 이루어집니다.