식별된 날짜

2017년 5월 23일

해결된 날짜

2017년 9월 8일

영향을 받는 제품

모델

펌웨어 버전

고정 수신

SG350X

2.2.0.x

2.3.5.63

문제 설명

경우에 따라 스택에서 유닛의 unit-ID 설정이 set ID에서 auto ID로 변경되면 디바이스가 다시 로드한 후 스택에 조인하지 않습니다.

해결

이 문제는 펌웨어 버전 2.3.5.63으로 업그레이드할 때 해결됩니다. 업그레이드하려면 여기를 클릭하여 지침을 확인하십시오.