식별된 날짜

2017년 5월 23일

해결된 날짜

2017년 9월 8일

영향을 받는 제품

모델

펌웨어 버전

고정 수신

SG350XG, Sx550X

2.2.0.x

2.3.0.130

문제 설명

스탠바이에서 액티브(Primary)로 유닛 전환 후 스위치의 USB 인터페이스는 USB 플래시 드라이브가 삽입될 때 감지되지 않습니다(키에서 디스크).

이 문서에 사용된 용어에 익숙하지 않은 경우 Cisco Business를 참조하십시오.새 용어 용어집.

해결

이 문제는 펌웨어 버전 2.3.0.130으로 업그레이드할 때 해결됩니다. 업그레이드하려면 여기를 클릭하여 지침을 확인하십시오.