식별된 날짜

2016년 3월 30일

해결된 날짜

해당 없음

영향을 받는 제품

모델

펌웨어 버전

고정 수신

SG350X, SX550X

2.2.0.x

2.3.0.130

문제 설명

XG 포트 설정을 변경하여 협상을 비활성화하고 스위치의 웹 기반 유틸리티를 통해 동시에 속도를 설정할 수 없습니다.

해결

스위치의 펌웨어를 최신 버전으로 업그레이드합니다.자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

해결 방법

어떤 이유로 스위치의 펌웨어를 업그레이드하지 않으려면 다음 해결 방법을 수행할 수 있습니다.

1단계. 스위치의 웹 기반 유틸리티에 로그인합니다.기본 사용자 이름 및 비밀번호는 cisco/cisco입니다.

참고:이미 비밀번호를 변경하거나 새 계정을 생성한 경우 대신 새 자격 증명을 입력합니다.

2단계. Port Management(포트 관리) > Port Settings(포트 설정)를 선택합니다.

3단계. Port Settings Table(포트 설정 테이블)에서 구성할 포트에 해당하는 라디오 버튼을 클릭한 다음 Edit(수정)를 클릭합니다.

참고:이 예에서는 XG2가 선택됩니다.

4단계. 자동 협상을 비활성화하려면 자동 협상 사용 체크박스를 선택 취소한 다음 적용을 클릭합니다.

5단계. Administrative Port Speed(관리 포트 속도) 영역에서 포트 속도를 클릭합니다.

참고:이 예에서는 1000M을 선택합니다.

6단계. Apply(적용)를 클릭한 다음 Close(닫기)를 클릭합니다.

7단계. (선택 사항) Save 버튼을 클릭하여 설정을 시작 구성 파일에 저장합니다.

이제 자동 협상을 성공적으로 비활성화하고 스위치의 웹 기반 유틸리티를 통해 포트 속도 설정을 변경해야 합니다.