식별된 날짜

2017년 5월 26일

해결된 날짜

2017년 9월 8일

영향을 받는 제품

모델

펌웨어 버전

고정 수신

SG350X

2.2.0.X

2.3.5.63

SG550XG

2.3.0.130

2.3.5.63

문제 설명

경우에 따라 유닛이 전환 후(원래 활성 스위치에서 스탠바이 스위치로) 또는 유닛의 연결이 끊어진 후 스택에 다시 연결될 때 스택에 재조인하지 않을 수 있습니다.

해결

이 문제는 펌웨어 버전 2.3.5.63으로 업그레이드할 때 해결됩니다. 업그레이드하려면 여기를 클릭하여 지침을 확인하십시오.

(c) 2017 Cisco Systems, Inc. 모든 권한은 당사에 있습니다.