식별된 날짜

2016년 8월 19일

해결된 날짜

2017년 6월 5일

영향을 받는 제품

모델

펌웨어 버전

고정 수신

SG350XG

2.2.0.x

2.3.0.130

문제 설명

경우에 따라 스위치에서 CLI(Command Line Interface)를 통해 또는 웹 기반 유틸리티를 통해 802.1X 또는 RADIUS(Remote Authentication Dial-In User Service) 컨피그레이션을 미리 구성한 경우 DAC(Device Authorization Control)를 통한 표시나 컨피그레이션이 실패할 수 있습니다.

해결

이 문제는 펌웨어 버전 2.3.0.130으로 업그레이드할 때 해결됩니다. 업그레이드하려면 여기를 클릭하여 지침을 확인하십시오.