식별된 날짜

2017년 5월 23일

해결된 날짜

2017년 6월 12일

영향을 받는 제품

모델

펌웨어 버전

고정 수신

SG350XG

2.2.0.x

2.2.0.66

문제 설명

큐 통계 카운터가 제대로 업데이트되지 않습니다.패킷 크기는 인그레스(ingress)의 패킷 크기에 따라 계산되지만 통계는 이그레스 통계입니다.

해결

이 문제는 펌웨어 버전 2.2.0.66으로 업그레이드할 때 해결됩니다. 업그레이드하려면 여기를 클릭하여 지침을 확인하십시오.