식별된 날짜

2017년 5월 23일

해결된 날짜

2017년 6월 12일

영향을 받는 제품

모델

펌웨어 버전

고정 수신

SG350XG-2F10

2.2.0.x

2.2.0.66

SG350XG-24F

2.2.0.x

2.2.0.66

SG350XG-24T

2.2.0.x

2.2.0.66

문제 설명

show queue statistics 명령은 패킷 및 바이트 수에 대한 잘못된 정보를 표시할 수 있습니다.이는 48개 미만의 포트가 있는 SG350XG 디바이스 간에 발생합니다.

해결

이 문제는 펌웨어 버전 2.2.0.66으로 업그레이드할 때 해결됩니다. 업그레이드하려면 여기를 클릭하여 지침을 확인하십시오.