식별된 날짜

2017년 5월 23일

해결된 날짜

해당 없음

영향을 받는 제품

모델

펌웨어 버전

SG350XG

2.2.0.x

문제 설명

SNA(Smart Network Application)는 RAM 부족으로 인해 웹 브라우저가 정지되는 등 오랫동안 열려 있는 상태에서 RAM(Random Access Memory)을 올바르게 릴리스하지 않습니다.

현재 상태

알려진 해결 방법은 없습니다.