식별된 날짜

2017년 5월 23일

해결된 날짜

해당 없음

영향을 받는 제품

모델

펌웨어 버전

SG350XG

2.2.0.x

문제 설명

PoE(Power over Ethernet) 작업에 대한 시간 범위를 정의하고 시간 범위에 활성 시간으로 시간(00:00)이 포함되지 않은 경우, 표시된 기간 동안 소비가 있을 때에도 시간, 일 및 주에 대한 PoE 소비 값은 0으로 표시됩니다.시간(분)은 올바른 값을 표시합니다.

현재 상태

알려진 해결 방법은 없습니다.