식별된 날짜

2015년 5월 29일

해결된 날짜

2017년 6월 16일

영향을 받는 제품

모델

펌웨어 버전

고정 수신

SG350XG

2.0.x

2.2.0.63

문제 설명

스위치의 웹 기반 유틸리티를 통해 LAG(Link Aggregation)에서 Flow Control(플로우 제어)을 활성화하면 링크가 작동해도 포트 LED가 켜지지 않습니다.

해결

펌웨어 버전 2.2.0.63 이상으로 업그레이드할 경우 이 문제가 해결됩니다.이에 대한 도움이 필요하면 스위치에서 펌웨어 업그레이드 를 클릭하십시오.지침이 필요하지 않은 경우 SG350XG Downloads(SG350XG 다운로드) 페이지로 바로 이동할 수 있습니다.

참고:48포트 모델의 페이지입니다. 그러나 SG350XG 스위치 중 하나에서 작동해야 합니다.정확한 모델을 선호할 경우 Cisco로 이동하십시오.Menu(메뉴) 버튼, Select Support & Downloads(지원 및 다운로드 선택)를 클릭하고 디바이스 이름을 입력합니다.드롭다운 메뉴에 사용 가능한 모든 포트 번호와 모델이 표시됩니다.소유한 것을 선택합니다.제품 페이지에서 다운로드를 선택합니다.