식별된 날짜

2016년 8월 19일

해결된 날짜

2017년 6월 5일

영향을 받는 제품

모델

펌웨어 버전

고정 수신

SG350XG

2.2.0.x

2.3.0.130

문제 설명

Windows 10에서 Microsoft Edge 브라우저를 사용하여 IPv6 주소로 로그인하면 스위치에서 SNA(Smart Network Application) 네트워크 토폴로지를 볼 수 없습니다.

해결

이 문제는 펌웨어 버전 2.3.0.130으로 업그레이드할 때 해결됩니다. 업그레이드하려면 여기를 클릭하여 지침을 확인하십시오.