식별된 날짜

2016년 1월 19일

해결된 날짜

2017년 6월 5일

영향을 받는 제품

모델

펌웨어 버전

고정 수신

SG350XG

2.0.x

2.3.0.130

문제 설명

스위치 포트에서 CDP(Cisco Discovery Protocol)와 LLDP(Link Layer Discovery Protocol)를 모두 활성화한 경우 이 중 하나를 비활성화하면 PoE(Power over Ethernet) 협상에 남아 있는 프로토콜이 실패할 수 있습니다.

해결

이 문제는 펌웨어 버전 2.3.0.130으로 업그레이드할 때 해결됩니다. 업그레이드하려면 여기를 클릭하여 지침을 확인하십시오.