목표

장치 또는 인터페이스의 PoE(Power over Ethernet) 에너지 소비량과 기록 통계를 보면 장치 또는 포트 초과 근무의 평균 PoE 에너지 소비량과 절감액을 추적하고 계산할 수 있습니다.이 기능은 추세를 쉽게 모니터링할 수 있으므로 PoE 동작 및 성능을 검사하고 디버깅하는 데 매우 유용합니다.

PoE 소비 측정값은 60초마다 사용되며 다음과 같은 정보를 표시할 수 있습니다.

- 지난 시간 - 60초마다 샘플링

- 마지막 날 — 24개의 샘플(1시간마다 샘플)

- 지난 주 — 7개의 샘플(1일마다 샘플)

- 작년 - 52개의 샘플(1주마다 샘플)

포트당 또는 디바이스당 PoE 소비 정보를 전체적으로 볼 수 있습니다.

이 문서의 목적은 350X 및 550X Series Managed Switch의 PoE 통계 및 전력 절감 효과를 확인하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

- SG350X 시리즈

- SX550X 시리즈

소프트웨어 버전

- 2.2.5.68

PoE 통계 보기

디바이스당 PoE 통계 보기

1단계. 스위치의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 Port Management(포트 관리) > PoE > Statistics(통계)를 선택합니다.

2단계. 디바이스가 스택에 속하는 경우 인터페이스의 Unit 드롭다운 목록을 클릭하여 유닛을 선택합니다.

참고:이 예에서는 장치 1이 선택됩니다.

3단계. 포트가 기본 설정인 All ports로 설정되어 있는지 확인합니다.이렇게 하면 디바이스의 통계를 전체적으로 볼 수 있습니다.

4단계. 새로 고침 빈도 라디오 버튼을 클릭합니다.이렇게 하면 지정한 간격을 기준으로 페이지를 새로 고칠 수 있습니다.

참고:이 예에서는 30초가 선택됩니다.

다음 정보가 표시됩니다.

소비 내역

- 최근 1시간 동안의 평균 소비 — 지난 1시간 동안의 모든 PoE 소비 측정값의 평균

- 최근 일별 평균 소비 — 마지막 날의 모든 PoE 소비 측정값의 평균입니다.

- 지난 주 평균 소비 — 지난 주 동안의 모든 PoE 소비 측정값의 평균입니다.

PoE 이벤트 카운터

- 오버로드 카운터 — 감지된 오버로드 조건 수입니다.

- Short Counter — 감지된 짧은 조건 수입니다.

- Denied Counter — 탐지된 거부된 조건의 수입니다.

- 부재 카운터 — 감지된 부재 상태의 수입니다.

- 잘못된 서명 카운터 — 검색된 잘못된 서명 조건 수입니다.

PO 보기E 포트당 통계

1단계. Port(포트) 드롭다운 목록을 클릭하고 보려는 특정 포트를 선택합니다.

참고:이 예에서는 포트 GE7이 선택됩니다.

2단계. 새로 고침 빈도 라디오 버튼을 클릭합니다.이렇게 하면 지정한 간격을 기준으로 페이지를 새로 고칠 수 있습니다.

참고:이 예에서는 60초를 선택합니다.

선택한 포트에 대해 다음 정보가 표시됩니다.

소비 내역

- Average Consumption over Last Hour(지난 1시간 동안의 평균 소비) - 지난 1시간 동안의 모든 PoE 소비 측정값의 평균입니다.

- Average Consumption over Last Day(마지막 일별 평균 소비) - 마지막 날의 모든 PoE 소비 측정값의 평균입니다.

- Average Consumption over Last Week(지난 주 평균 소비) - 지난 주 전체 PoE 소비 측정값의 평균입니다.

PoE 이벤트 카운터

- 오버로드 카운터 - 탐지된 오버로드 조건 수입니다.

- Short Counter(짧은 카운터) - 감지된 짧은 조건 수입니다.

- Denied Counter(거부 카운터) - 탐지된 거부된 조건의 수입니다.

- Absent Counter(부재 카운터) - 탐지된 부재 상태의 수입니다.

- Invalid Signature Counter(유효하지 않은 서명 카운터) - 탐지된 유효하지 않은 서명 조건 수입니다.

통계 페이지에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- Clear Event Counters(이벤트 카운터 지우기) - 표시된 이벤트 카운터를 지우고 카운터가 0에서 시작되도록 설정합니다.

- View All Interfaces Statistics(모든 인터페이스 통계 보기) - 디바이스의 모든 인터페이스에 대한 위의 모든 통계를 표시하는 PoE Statistics Table(PoE 통계 테이블)로 리디렉션합니다.

- View Interface History Graph - 카운터를 그래프 형식으로 표시합니다.Time Span(시간 범위)에 대한 라디오 버튼을 선택하여 다음과 같은 추세를 볼 수 있습니다.

- 마지막 시간

- 마지막 날

- 지난 주

- 작년

참고:이 예에서는 마지막 시간이 선택됩니다.

- 새로 고침 — 표시된 카운터를 수동으로 새로 고칩니다.

절전 보기

1단계. 스위치의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 Status and Statistics > Health and Power를 선택합니다.

다음 절전 정보가 표시됩니다.

- Current Green Ethernet and Port Power Savings — 디바이스의 모든 포트에서 현재 절전 모드입니다.

- 친환경 이더넷 및 포트 전력 절감 - 디바이스의 전원이 켜진 이후 모든 포트에서 누적된 전력 절감 효과입니다.

- 연간 친환경 이더넷 및 포트 전력 절감 예상 - 장치에 1주 만에 저장되는 전력 양을 예측합니다.이 값은 이전 주에 발생한 절감액을 기준으로 계산됩니다.

- 현재 PoE 전력 절감 — PD(Powered Device)가 연결되어 있고 시간 범위 기능으로 인해 PoE가 작동하지 않는 포트에 저장된 PoE의 현재 전력입니다.

- 누적 PoE 전력 절감 — 디바이스 전원이 켜진 이후 PoE의 누적 전력, PD가 연결되어 있고 시간 범위 기능으로 인해 PoE가 작동하지 않는 포트에 저장된 PoE 전력 양입니다.

- 예상 연간 PoE 전력 절감 — 장치 전원이 켜진 이후의 연간 예상 PoE 전력, PD가 연결되어 있고 시간 범위 기능으로 인해 PoE가 작동하지 않는 포트에 저장된 PoE 전력량.이 예상은 이전 주 동안의 절감액을 기준으로 합니다.

이제 스위치에서 PoE 통계 및 전력 절감을 성공적으로 확인했어야 합니다.